عبر واجهة مستخدم ويب Via CLI

الهدف

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تخصيص منفذ لواحدة أو أكثر من شبكات VLAN في محول Cisco Business 250 أو 350 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها. يمكن أيضًا استخدام شبكات VLAN لتحسين الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال عمليات البث وعمليات البث المتعدد إلى وجهات غير ضرورية.

تسمح شبكة VLAN لمجموعة من الأجهزة المضيفة غير المتصلة بنفس المحول بالاتصال كما لو كانت على مجال البث نفسه. يحتاج قارن أن يتلقى VLAN حركة مرور أن يتلقى VLANs يعين إلى أن قارن، أو ربط قد يكون سقطت. عند تمكين بروتوكول تسجيل السمات العامة (GARP) لشبكة VLAN (GVRP) لواجهة، يمكن حينئذ تعيين شبكات VLAN ديناميكيا وليس من الضروري تعيينها يدويا.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تخصيص منفذ لواحدة أو أكثر من شبكات VLAN في محول Cisco Business 250 أو 350 Series.

تكوين عضوية VLAN للواجهة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر إدارة VLAN > عضوية المنفذ VLAN.

الخطوة 2. أخترت القارن نوع (ميناء أو LAG) وطقطقة انتقال.

يتم عرض الحقول التالية لجميع الواجهات من النوع المحدد:

- الواجهة - معرف المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

- الوضع - وضع شبكة VLAN للواجهة الذي تم تحديده في صفحة إعدادات الواجهة.

- شبكات VLAN الإدارية - القائمة المنسدلة التي تعرض جميع شبكات VLAN التي قد تكون الواجهة عضوا فيها.

- شبكات VLAN التشغيلية - القائمة المنسدلة التي تعرض جميع شبكات VLAN التي تكون الواجهة عضوا فيها حاليا.

- LAG - إذا كانت الواجهة المحددة هي Port، فإنها ستعرض ال lag في أي هو عضو.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ.

الخطوة 3. طقطقت ال radio زر من ميناء أن أنت تريد أن يشكل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار GE3.

الخطوة 4. انقر زر وصل VLAN.

الخطوة 5. تأكد من إختيار المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات الصحيحة في منطقة الواجهة.

ملاحظة: يعرض وضع VLAN الحالي وضع منفذ VLAN الذي تم إختياره في صفحة إعدادات الواجهة. في هذا المثال، يتم تعيين الوضع على Access. لمعرفة المزيد حول كيفية تكوين هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 6. أختر معرف شبكة VLAN للوصول من القائمة المنسدلة. عندما يكون المنفذ في وضع الوصول، فسيكون عضوا في شبكة VLAN الخاصة بالوصول. القيمة الافتراضية هي 1.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN رقم 20.

الخطوة 7. أخترت multicast TV VLAN من القائمة المنسدلة. عندما يكون المنفذ في وضع الوصول، سيكون عضوا في شبكة VLAN الخاصة بالتلفاز للبث المتعدد. القيمة الافتراضية هي بلا.

الإعدادات التالية لأوضاع VLAN للواجهة غير النشطة. سيتم حفظ هذه التأثيرات، ولكنها لن تصبح نافذة المفعول حتى يتم تغيير وضع شبكة VLAN الخاصة بالواجهة في صفحة إعدادات واجهة شبكة VLAN. لمعرفة المزيد حول كيفية تكوين هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 8. أختر معرف VLAN أصلي من القائمة المنسدلة. عندما يكون الميناء في شنطة أسلوب، هو سيكون عضو من ال VLAN أهلي طبيعي. القيمة الافتراضية هي 1.

الخطوة 9. عندما يكون الميناء في شنطة أسلوب، هو سيكون عضو من ال VLANs بعلامات تمييز. أختر من الخيارات التالية:

- كل VLANs - عندما الميناء في شنطة أسلوب، هو سيكون عضو من كل VLANs.

- معرف من قبل المستخدم - عندما يكون المنفذ في وضع خط الاتصال، فسيكون عضوا في شبكات VLAN التي يتم إدخالها في هذا الحقل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المعرفة من قبل المستخدم ويتم إستخدام شبكات VLAN من 30 إلى 40.

الخطوة 10. دخلت ال VLAN id في ال untagged VLANs مجال. عندما يكون الميناء في أسلوب عام، هو سيكون untagged عضو من هذا VLAN.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام شبكة VLAN رقم 1.

الخطوة 11. دخلت ال VLAN id في ال بطاقة VLANs مجال. عندما يكون الميناء في أسلوب عام، هو سيكون حددت عضو من هذا VLAN.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام شبكة VLAN رقم 30.

الخطوة 12. دخلت ال VLAN id في ال يمنع VLANs مجال. عندما يكون الميناء في أسلوب عام، القارن لا يسمح أن يتلاقى ال VLAN حتى من GVRP تسجيل. عندما ليس ميناء عضو من أي VLAN آخر، يمكن هذا خيار على الميناء يجعل الميناء جزء من VLAN داخلي 4095 أي يكون محجوز VLAN id (VID).

ملاحظة: في هذا مثال، VLAN 40 استعملت.

الخطوة 13. أختر معرف شبكة VLAN من القائمة المنسدلة العامة PVID. عندما يكون الميناء في أسلوب عام، هو سيكون عضو من هذا VLANs. القيمة الافتراضية هي 1.

الخطوة 14. (إختياري) أختر معرف شبكة VLAN من القائمة المنسدلة معرف شبكة VLAN الخاص بالعميل. عندما يكون الميناء في زبون أسلوب، هو سيكون عضو من هذا VLAN.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN رقم 20.

الخطوة 15. (إختياري) أدخل معرف شبكة VLAN في حقل شبكات VLAN ذات البث المتعدد للعملاء. عندما يكون الميناء في زبون أسلوب، هو سيكون عضو من هذا multicast tv VLAN.

ملاحظة: في هذا المثال، لا يتم إدخال معرف شبكة VLAN.

الخطوة 16. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 17. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت يتلقى الآن بنجاح عينت ميناء إلى one or much VLANs في المفتاح.

هل تبحث عن مزيد من المعلومات حول شبكات VLAN لمحولات Cisco Business Switches لديك؟ راجع أي من الروابط التالية للحصول على مزيد من المعلومات.

خلقت VLANs             عضوية شبكة VLAN الخاصة             منافذ الوصول وخطوط الاتصال             المجموعات المستندة إلى البروتوكول إلى شبكة VLAN             إعدادات المنفذ إلى شبكة VLAN             شبكة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية              تكوين مجموعة بث تلفزيوني متعدد إلى شبكة VLAN             مجموعات VLAN المستندة إلى البروتوكول             عضوية Access Port Multicast TV VLAN             عضوية TV VLAN لمنفذ العميل Customer Port