المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرامج الثابتة

معرف الخطأ

SG350/SG550

2.4.0.91، 2.4.0.92، 2.4.0.94

CSCvk43809

Catalyst 1200/1300

4.1.7.24

CSCws68844

CBS 250/350

3.5.3.2

CSCws68935

وصف المشكلة

في المادة حفازة 1200/1300 مفتاح و CBS 250/350 sery مفتاح، يعيد الجهاز مع خطأ فادح من domain name نظام زبون (DNSC) عملية.

فيما يلي مثال لإدخال السجل للخطأ:

الحل

يبدو أن المشكلة بسبب عدم قدرة المفتاح على معالجة تنسيق إستجابة DNS معين ومعزولة إلى عدد قليل من خوادم DNS. لتثبيت المحول، يتم اقتراح الحل (الحلول) التالي:

- حاول إستخدام خادم DNS بديل (مثال: خوادم Cisco OpenDNS DNS)

- إزالة وظيفة البحث عن اسم DNS

- إستخدام تعيينات اسم إلى عنوان ثابتة:

1. في واجهة سطر الأوامر (CLI)، أستخدم الأمر "ip host"

2. في واجهة مستخدم الويب (UI)، انتقل إلى تكوين IP العام > DNS > تخطيط المضيف