الهدف

الهدف من هذا المقال هو تكوين أقصر مسار أولا (OSPF) على محولات Cisco Catalyst 1300X Series Switches عبر واجهة مستخدم الويب (UI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- سلسلة مبدلات Cisco Catalyst 1300X | 4.10.0.82

المقدمة

يعد OSPF بروتوكول توجيه حالة الارتباط الديناميكي المستخدم على نطاق واسع في الشبكات لحساب المسار بشكل فعال وقابل للتطوير. تدعم المحولات Cisco Catalyst 1300X Series Switches الإصدار OSPFv2 (ل IPv4) والإصدار الثالث من بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPFv6)، مما يتيح قابلية التشغيل البيني بسلاسة مع الأجهزة الأخرى المتوافقة مع OSPF. بينما يتم تكوين ميزات OSPF المتقدمة بشكل خاص عبر واجهة سطر الأوامر، توفر واجهة مستخدم الويب واجهة مباشرة لإعداد OSPF الأساسي، بما في ذلك إنشاء العملية وتعيين المنطقة وتكوين الواجهة. يركز هذا الدليل على تكوين OSPFv2 (IPv4) باستخدام واجهة مستخدم الويب، مما يضمن الأداء الأمثل للتوجيه واستقرار الشبكة.

لمزيد من المعلومات حول OSPF، راجع المقالات التالية:

- يفهم OSPF في مادة حفازة 1300x مفتاح

- تكوين OSPF على محولات Cisco Catalyst 1300X Series Switches باستخدام CLI

تدفق تكوين OSPFv2

- قم بإنشاء عملية OSPF وعينت لها معرف موجه. يمكن إنشاء عملية متعددة. يمكن تطبيق التكوينات التالية لكل عملية.

- قم بإضافة مجال أو أكثر إلى العملية. لكل منطقة:

1. إضافة شبكات منطقة من عناوين IP التي تم تكوينها على واجهات الجهاز.

2. قم بتحديد نوع المساحة وإعداداتها.

- قم بتكوين إعدادات الشبكة.

1. عملية OSPFv2

2. منطقة OSPFv2

3. شبكات OSPFv2 IPv4

تكوين OSPFv2 باستخدام واجهة مستخدم ويب

الخطوة 1

login إلى المادة حفازة 1300X مفتاح وانتقل إلى متقدم أسلوب.

اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco.

الخطوة 2

يكون OSPFv2 نشطا فقط في حالة تمكين توجيه IP على الجهاز. للقيام بذلك، انتقل إلى تكوين IPv4 > واجهات IPv4 وقم بتمكين توجيه IPv4.

الخطوة 3

انتقل إلى تكوين IPv4 > OSPFv2 > عملية OSPFv2.

الخطوة 4

انقر فوق إضافة لإنشاء عملية OSPFv2 جديدة.

الخطوة 5

تكوين ما يلي لعملية OSPFv2:

- معرف العملية - معلمة التعريف المستخدمة داخليا. تم تعيينه محليا ويمكن أن يكون أي عدد صحيح موجب. القيمة الافتراضية هي 1 والنطاق هو 1-65535.

- معرف الموجه - معرف الموجه الذي تم تعيينه للعملية. أستخدم إما معرف الموجه الافتراضي أو قم بتكوين معرف الموجه يدويا.

- إيقاف التشغيل - تمكين هذا لإنشاء العملية في حالة إيقاف التشغيل.

انقر فوق تطبيق.

سيؤدي تعديل معرف الموجه لعملية OSPFv2 قيد التشغيل إلى إعادة تشغيل العملية تلقائيا.

يسمح لك خيار إيقاف التشغيل بتكوين إعدادات العملية دون تنشيط حركة مرور البيانات.

الخطوة 6

جدول منطقة OSPFv2 هو بنية بيانات تستخدم في OSPFv2 لتنظيم معلومات التوجيه وإدارتها داخل مناطق مختلفة من شبكة IPv4. يستخدم OSPFv2 مساحات لتحسين التوجيه وإدارته بكفاءة.

انتقل إلى منطقة OSPFv2 وانقر إضافة لإنشاء مساحة أو أكثر.

الخطوة 7

قم بتكوين الحقول التالية في النافذة المنبثقة إضافة OSPFv2:

- معرف العملية - حدد معرف عملية OSPFv2 من المربع المنسدل الذي سيتم إقران المنطقة بمعرف العملية المحدد.

- معرف المنطقة - أستخدم التدوين العشري المنقوط لتعريف معرف المنطقة في محولات Catalyst 1300X switches. على سبيل المثال، لإضافة واجهة إلى المنطقة 0، سيكون معرف المنطقة 0.0.0.0.

- إيقاف التشغيل - حدد تمكين لإنشاء المنطقة في حالة إيقاف التشغيل. وهذا يسمح بتكوين إعدادات المنطقة مع الاحتفاظ بالمنطقة في الحالة غير النشطة.

- شبكات المنطقة - حدد شبكة IPv4 واحدة أو أكثر لإضافتها إلى المنطقة.

- منطقة الجذع/وكيل خدمة Nssa: - حدد هذا الخيار لتعيين هذه المنطقة كمنطقة كعب أو NSSA (ليست مثل منطقة Stubby). يتوفر هذا الخيار فقط إذا لم تكن المنطقة منطقة أساسية (لا يساوي معرف المنطقة 0.0.0). إذا كان هذا الخيار محددا، استمر في تكوين الحقول التالية:

- STUB/NSSA - حدد ما إذا كانت هذه المنطقة هي منطقة كعب أو NSSA.

- تكلفة المسار الملخص الافتراضي - حدد تكلفة للمسار الملخص الافتراضي الذي يتم إرساله إلى منطقة كعب أو منطقة ليس-so-stubby area (NSSA). حدد أحد الخيارات المتاحة.

1. افتراضي - قيمة 1

2. معرف من قبل المستخدم - النطاق: 1 - 16777214

- إعلان ملخص ABR- يمكن موجه حدود المنطقة (ABR) من إرسال إعلانات إرتباط الملخص إلى منطقة الجذع.

يمكن تكوين "دور المترجم" و"الفاصل الزمني لاستقرار المترجم" فقط إذا تم تعريف المنطقة على أنها NSSA.

- Translator Role (دور المترجم) - يحدد ما إذا كان موجه حدود NSSA سيترجم قوائم التحكم في الوصول (LSA) من النوع 7 دون قيد أو شرط إلى شبكات مناطق الوصول (LSA) من النوع 5.

1. حدد دائما لتحديد أن موجه حدود NSSA يترجم دائما شبكات LSA من النوع 7 إلى شبكات LSA من النوع 5 بغض النظر عن حالة مترجم موجهات حدود NSSA الأخرى.

2. حدد مرشحا لتحديد مشاركة موجه حدود NSSA في عملية انتخاب المترجم الموصوفة في القسم 3.1 من RFC 3101.

- Translator Stability Interval - يحدد عدد الثواني بعد أن يقرر مترجم منتخب أن خدماته لم تعد مطلوبة، وأنه يجب أن يستمر في أداء مهام الترجمة الخاصة به. القيمة الافتراضية هي 40 ثانية.

انقر فوق تطبيق لإنشاء المنطقة.

المنطقة 0 (0.0.0) هي المنطقة الأساسية ويجب أن تكون موجودة في جميع عمليات نشر OSPF. أستخدم مناطق كعب الروتين أو NSSA لتحسين التوجيه في مقاطع شبكة معينة.

الخطوة 8

انتقل إلى شبكات OSPFv2 IPv4 في جزء التنقل لعرض شبكات منطقة OSPFv2 IPv4 أو تحريرها أو تكوينها.

الخطوة 9

لتحرير جدول شبكة منطقة OSPFv2 IPv4، حدد عملية OSPFv2 من الجدول، انقر فوق أيقونة التحرير.

الخطوة 10

قم بتكوين ما يلي:

- حدد معرف العملية، ومعرف المنطقة، وشبكة المنطقة التي سيتم تكوينها.

- تكوين تكلفة الواجهة- حدد التكلفة الافتراضية أو التكلفة المعرفة من قبل المستخدم (النطاق 1-65535). يتم حساب تكلفة المسار باستخدام تكلفة المعادلة = النطاق الترددي المرجعي / النطاق الترددي للواجهة، مع نطاق ترددي مرجعي يبلغ 10 جيجابت في الثانية.

- إيقاف التشغيل - تعيين شبكة OSPFv2 إختياريا إلى حالة خفض الإدارة.

تؤثر تكلفة الواجهة على تحديد مسار OSPF. قم بضبط التكاليف للتحكم في تفضيلات التوجيه إذا لزم الأمر.

أفضل الممارسات

- إستخدام معرفات الموجهات الفريدة لكل عملية OSPF في الشبكة.

- تعيين المنطقة 0 كعمود فقري وربط جميع المناطق الأخرى بها.

- أستخدم مناطق كعب الروتين أو NSSA لتقليل مصروفات التوجيه في أجزاء أصغر.

- انسخ التكوين إحتياطيا بشكل منتظم بعد إجراء التغييرات.

- مراقبة عملية OSPF وحالة الواجهة للحصول على الأداء الأمثل.

- لميزات OSPF المتقدمة (على سبيل المثال، تلخيص المسار، إعادة التوزيع)، أستخدم واجهة سطر الأوامر (CLI) حيث قد يكون لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) قيود.

- قد تؤثر زيادة إستخدام بروتوكول OSPF على وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة. تخطيط أدوار تصميم الشبكة و OSPF وفقا لذلك.

القرار

الآن أنت تعرف كيف أن يستعمل ال web ui أن يشكل أساسي OSPF عملية إعداد في المادة حفازة 1300X مفتاح.

أحلت ل كثير معلومة على OSPF سمة في مادة حفازة 1300X مفتاح، المادة حفازة 1300X إدارة مرشد و CLI مرشد.