الهدف

الهدف من هذا المقال هو تمرير ميزة الشهادة المتوسطة وسلسلة الشهادات في محولات Catalyst 1200 و 1300 في البرنامج الثابت 4.1.3.36 والخطوات اللازمة لتكوينها.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- المحولات Catalyst 1200 switches | 4.1.3.36

- المحولات Catalyst 1300 switches | 4.1.3.36

المقدمة

تستخدم الشهادات في شبكة لتوفير وصول آمن. يمكن أن تكون الشهادات موقعة ذاتيا أو موقعة رقميا من قبل مرجع مصدق خارجي (CA). تشمل مكونات سلسلة الشهادات:

- شهادة المرجع المصدق الجذر: يوجد المرجع المصدق الجذر أو شهادة المرجع المصدق في أعلى التسلسل الهيكلي لسلسلة الشهادات، وهي موقعة ذاتيا. هو مرسى ثقة نهائي ويستخدم للتحقق من أصالة الشهادات الوسيطة.

- الشهادة (الشهادات) الوسيطة: يتم إصدار الشهادة الوسيطة من قبل مرجع مصدق أعلى مستوى ويكون إما مرجع مصدق وسيط آخر أو مرجع مصدق جذري. في بعض الحالات، يمكن أن تكون هناك شهادات متوسطة متعددة تشكل سلسلة الشهادات. عادة، يكون المرجع المصدق الوسيط مسؤولا عن توقيع شهادات الخادم.

- شهادة الخادم: يتم إصدار هذه الشهادة لخادم معين، مثل موقع ويب على سبيل المثال. وهو يحتوي على المفتاح العام للخادم وموقع من قبل مرجع مصدق. يمكن أن يكون المرجع المصدق الجذر أو المرجع المصدق الوسيط.

أثناء مصافحة SSL/TLS بين المحول (خادم HTTPS) ومستعرض (عميل HTTPS)، يقدم المحول شهادته الموقعة. يستخدم المستعرض، الذي يحتوي على شهادة CA في مخزنه الموثوق به، المفتاح العام ل CA للتحقق من التوقيع على شهادة الخادم. تحدد هذه العملية صحة هوية الخادم. وبمجرد التحقق من صحته، يتقدم الخادم والمستعرض لتبادل معلمات التشفير، مما يتيح تشفير البيانات أثناء النقل بينهما، مما يضمن وجود اتصال آمن ومصادق لنقل البيانات عبر HTTPS.

بينما تراخيص الخادم يمكن أن تكون موقعة مباشرة من خلال شهادة المرجع المصدق الجذر، فإن إستخدام الشهادات الوسيطة يقدم بنية هرمية تعزز عملية التوقيع. تعمل الشهادات الوسيطة كوسطاء بين شهادة الخادم والشهادة المرجعية المرجعية، وتقدم مزايا مثل زيادة التأمين من خلال عزل الحلول التوفيقية الرئيسية، والمرونة في إدارة الشهادات، والقدرة على تفويض سلطة التوقيع. يوفر هذا النهج الهرمي إمكانية توسع محسنة، كما يسهل عمليات تجديد الشهادات، ويسمح بتحكم أكثر دقة في عملية إبطال الترخيص. من حيث الجوهر، فإن إستخدام الشهادات الوسيطة يثري عملية التوقيع من خلال توفير الأمن المحسن، والمرونة، والإدارة المبسطة للشهادات.

في البرنامج الثابت 4.1.3.36 من محولات Catalyst 1200 و 1300، يمكنك الآن إستيراد شهادات وسيطة وعرض سلسلة الشهادات لشهادة خادم مثبتة. تدعم محولات Catalyst الوظائف التالية المتعلقة بالشهادة الوسيطة وسلسلة شهادات خادم HTTPS:

- تثبيت شهادة وسيطة واحدة أو أكثر.

- تضمين الشهادة (الشهادات) الوسيطة في مصافحة TLS مع عميل HTTPS

- عرض الشهادات الوسيطة

- عرض سلسلة الشهادات الخاصة بشهادات خادم HTTPS للجهاز

إستمروا في القراءة لتعرف المزيد!

جدول المحتويات

- إستيراد شهادة وسيطة

- سلسلة الشهادات

- مثال على سلسلة الشهادات

إستيراد شهادة وسيطة

في برنامج ثابت صيغة 4.1.3.36 من المادة حفازة 1200 و 1300 مفتاح، أنت تتلقى الخيار أن يستورد شهادات متوسط يستعمل ال web مستعمل قارن من المفتاح.

استنادا إلى المرجع المصدق، سيقدم مورد الشهادة الشهادة الجذر والشهادة الوسيطة كحزمة لدعم شهادة الخادم.

الخطوة 1

تحت عرض متقدم، انتقل إلى التأمين > إعدادات الشهادة > إعدادات شهادة المرجع المصدق في لوح التصفح.

الخطوة 2

انقر على أيقونة زائد لاستيراد ترخيص.

الخطوة 3

أدخل اسم الشهادة، وحدد متوسط كنوع الشهادة، ثم الصق الشهادة في المربع المتوفر، ثم انقر على تطبيق.

سيظهر إعلام نجاح في الجزء العلوي من الشاشة.

ستحدث رسالة خطأ إذا لم يتطابق نوع الشهادة مع الشهادة المثبتة.

الخطوة 4

انقر أيقونة حفظ في أعلى الشاشة.

الخطوة 5

أعد تمهيد المحول لكي يسري مفعول جميع التغييرات. لإعادة التمهيد، انتقل إلى قائمة الإدارة > إعادة التمهيد وتأكد من تحديد خيار إعادة التمهيد الفوري. انقر زر إعادة التشغيل.

سلسلة الشهادات

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول Catalyst 1300 switch وانتقل إلى طريقة العرض المتقدمة من القائمة المنسدلة في الركن العلوي الأيسر من واجهة المستخدم.

الخطوة 2

انتقل إلى الأمان > SSL Server > إعدادات مصادقة SSL Server في جزء التنقل.

الخطوة 3

حدد الترخيص من الجدول ثم انقر على زر سلسلة الترخيص.

ستظهر نافذة منبثقة تظهر تفاصيل سلسلة الشهادات. في هذا المثال، تم توقيع شهادة الخادم من قبل مرجع مصدق متوسط يسمى SMB CA الوسيط"، كما هو موضح بالاسم الشائع (CN) للمصدر في شهادة الخادم. مصدر الشهادة الوسيطة هو SMBRootCA.

مثال على سلسلة الشهادات

عند إستخدام المحولات لشهادة موقعة ذاتيا بشكل افتراضي، ينتج عن ذلك نظام عميل، وهو مستعرض ويب في هذه الحالة، لعرض رسالة بأن الاتصال غير آمن.

من ناحية أخرى، عندما تكتمل سلسلة الشهادات بتثبيت شهادة الجذر والشهادة الوسيطة وشهادة الخادم، سيظهر المستعرض أن الاتصال آمن.

القرار

ها أنت ذا! الآن أنت تعرف كيف أن يحمل شهادة متوسط وأعرض سلسلة الشهادة في المادة حفازة 1200 و 1300 مفتاح.