الهدف

الهدف من هذا المقال هو المرور على ميزة المراقبة التلقائية لشبكة VLAN (ASV) في محولات Catalyst 1200/1300 والخطوات اللازمة لتكوينها.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

المقدمة

ينبغي في كثير من الأحيان إعطاء أولوية أكبر لاتصالات الشبكة بين أجهزة المراقبة مثل الكاميرات ومعدات الرصد، ومن المهم أن تكون مختلف الأجهزة التي تشكل البنية التحتية للمراقبة في المنظمة قابلة للوصول إلى بعضها البعض. عادة، يضمن مسؤول الشبكة أن جميع أجهزة المراقبة متصلة بشبكة VLAN نفسها وأن يشكل شبكة VLAN هذه والواجهات عليها للسماح بحركة المرور ذات الأولوية العالية هذه.

يقوم ASV بأتمتة جوانب هذا الإعداد عن طريق اكتشاف أجهزة المراقبة المعرفة على الشبكة، وتعيينها إلى شبكة VLAN، وتعيين أولوية حركة المرور الخاصة بها. يتم تعريف أجهزة المراقبة من خلال إنشاء قائمة بعناوين WI و MAC. يمكن تحديد ما يصل إلى 32 مصدرا لعمليات المراقبة المرورية في أي مجموعة من عناوين التحكم في الوصول للوسائط (MAC) والأجهزة الطرفية.

إنشاء شبكة VLAN ASV

لا يمكن تمكين ASV إلا على شبكة VLAN ثابتة ولا يمكن حذف شبكة VLAN التي تم تكوينها كشبكة VLAN ل ASV.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول Catalyst switch وانتقل إلى إدارة VLAN > إعدادات VLAN.

الخطوة 2

لإضافة شبكة VLAN، انقر على رمز زائد.

الخطوة 3

شكلت ال VLAN id وVLAN إسم وطقطقة يطبق. في هذا المثال، معرف شبكة VLAN هو 5 واسم شبكة VLAN هو المراقبة التلقائية.

تكوين إعدادات ASV

الخطوة 1

لتحديد شبكة VLAN ل ASV، انتقل إلى إدارة شبكة VLAN > المراقبة التلقائية لشبكة VLAN > الإعدادات العامة ل ASV.

الخطوة 2

من القائمة المنسدلة المراقبة التلقائية-معرف شبكة VLAN، حدد معرف شبكة VLAN ل ASV.

الخطوة 3

ضمن جدول مصدر حركة مرور المراقبة، انقر فوق أيقونة زائد.

الخطوة 4

لإضافة مصدر حركة مرور المراقبة، حدد نوع المصدر كبادئة UI أو عنوان MAC. أدخل المصدر في الحقل المتوفر. إختياريا، يمكنك إضافة وصف وانقر تطبيق.

الخطوة 5

لتمكين شبكة VLAN ASV على منفذ محدد، انتقل إلى إدارة شبكة VLAN > المراقبة التلقائية لشبكة VLAN > إعدادات واجهة ASV.

الخطوة 6

حدد الواجهة وانقر تحرير.

الخطوة 7

مكنت المراقبة التلقائية VLAN عضوية للقارن وطقطقة يطبق.

القرار

ها أنت ذا! لقد قمت بتكوين ASV على محول Catalyst 1200 أو 1300 لديك.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1200 و 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.