الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية ترقية البرنامج الثابت على محول Catalyst 1200 أو 1300 switch.

المقدمة

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المبدّل ووظائفه. وهو عبارة عن مجموعة من البرامج والمكونات المادية التي تحتوي على كود البرنامج والبيانات المخزنة به حتى يعمل الجهاز.

تعمل ترقية البرنامج الثابت على تحسين أداء الجهاز، مما قد يوفر أمانًا محسّنًا وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. هذه العملية ضرورية أيضًا إذا واجهتَ ما يلي:

- انقطاع الشبكة بشكل متكرر أو الاتصال المتقطع باستخدام المبدل

- الاتصال البطيء

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

انسخ التكوين الخاص بك إحتياطيا قبل ترقية البرنامج الثابت. يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى إدارة > إدارة الملفات > عمليات الملفات في القائمة. قم بتنزيل نسخة من التكوين الجاري تشغيله إلى الكمبيوتر. لا يوصى بترقية البرنامج الثابت للجهاز عن بعد.

ترقية البرامج الثابتة في المحول

ترقية البرنامج الثابت

قبل المتابعة، تأكد من تنزيل أحدث البرامج الثابتة للمحول لديك أولا من الارتباط المناسب أعلاه. وكبديل، يمكنك اتباع الخطوات في كيفية تنزيل البرامج الثابتة وترقيتها على أي جهاز.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2

في صفحة عمليات الملفات:

- انقر فوق زر راديو تحديث البرامج الثابتة ليكون هو "نوع العملية".

- انقر فوق زر الخيار HTTP/HTTPS كطريقة نسخ.

- للحصول على اسم الملف، انقر فوق إختيار ملف وحدد موقع ملف البرامج الثابتة التي تم تنزيلها مسبقا من الكمبيوتر الخاص بك.

أختر USB إذا كنت ترغب في نقل البرامج الثابتة إلى المحول باستخدام محرك أقراص USB محمول.

الخطوة 3

أختر الملف ثم انقر فوق فتح.

الخطوة 4

طقطقة يطبق.

أعد تمهيد المحول

لتطبيق إصدار البرنامج الثابت الذي تمت ترقيته، يجب إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 1

أختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2

في هذه الصفحة، أدخل ما يلي:

- تأكد من تحديد الإعداد الافتراضي الفوري.

- (إختياري) حدد خانات الاختيار إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية أو مسح ملف تكوين بدء التشغيل إذا كان ذلك مطلوبا. مع تحديد أي من الخيارين، يقوم المحول بشكل أساسي بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لأنه سيتم حذف كل من تكوينات التشغيل والتشغيل عند إعادة التمهيد.

- طقطقة reboot.

سيقوم المحول بعد ذلك بإعادة التمهيد. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

القرار

عمل رائع! يجب عليك الآن ترقية البرنامج الثابت للمحول لديك بنجاح.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1200 و 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.