الهدف

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية إجراء إعادة تمهيد أو إعادة ضبط المصنع على محول Catalyst 1200 أو 1300 switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

المقدمة

تتيح محولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 إمكانية إعادة التشغيل يدويا وإعادة ضبط المصنع على حد سواء.

يتم استخدام ميزة إعادة التعيين لإزالة إعدادات التكوين الجارية أو الحالية على جهاز الشبكة واستعادتها إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية. يوصى بإعادة الضبط اليدوي عندما يلزم إعادة تكوين الجهاز بأكمله.

وفي بعض الأحيان، يكون من الضروري إعادة التشغيل أو إعادة التشغيل، بما في ذلك عند ترقية إصدار البرنامج الثابت.

أعد تمهيد المحول يدويا

يؤدي إعادة تشغيل الجهاز إلى حذف التكوين الجاري تشغيله. من المهم حفظ التكوين الجاري تشغيله كتكوين بدء التشغيل قبل إعادة التمهيد ما لم تكن ترغب في إعادة إجراء أي تكوينات.

إن يتلقى أنت منفذ طبيعي إلى المفتاح، ببساطة reboot المفتاح بضغط ومسك ال إعادة ضبط زر على الأداة ل 5-10 ثاني. سوف يبرق مصباح LED ببطء وبمجرد أن تترك الزر، سيعيد الجهاز تمهيد.

أعد تمهيد المحول باستخدام واجهة مستخدم الويب (UI)

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول Catalyst 1200 أو 1300 switch وانتقل إلى الإدارة > إعادة التشغيل.

الخطوة 2

حدد أحد خيارات إعادة التشغيل التالية:

- فوري - إعادة التشغيل فورا.

- التاريخ - أدخل تاريخ (الشهر/اليوم) ووقت (الساعة والدقائق) إعادة تشغيل الجدول.

- in - أدخل عدد الأيام والساعات والدقائق المحددة لإعادة تشغيل الجهاز. الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يمر هو 24 يوما.

في هذا المثال، يتم تحديد فوري.

الخطوة 3

(اختياري)

تحقق من إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية لاستعادة إعداد إعدادات المصنع الافتراضية أثناء عملية إعادة التمهيد. لديك أيضا الخيار للتحقق من مسح ملف تكوين بدء التشغيل لمسح ملف التكوين.

الخطوة 4

طقطقة reboot.

الاستعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك إعادة ضبط محول Catalyst switch إلى إعدادات المصنع الافتراضية. يؤدي هذا إلى حذف كل التكوينات التي تم تغييرها من الإعدادات الافتراضية.

بعض الأسباب الرئيسية لإعادة ضبط المصنع هي:

- إذا لم تساعد عملية إعادة التشغيل الجهاز على التشغيل بشكل صحيح وكان الحل غير واضح.

- الحاجة إلى مسح تكوين الجهاز الذي إستلمته لبدء تشغيله من جديد.

الخيار 1

كما هو موضح في القسم السابق، لديك الخيار لاستعادة المحول إلى إعداد إعدادات المصنع الافتراضية أثناء إجراء إعادة تمهيد باستخدام واجهة مستخدم الويب.

الخيار 2

الخطوة 1

افصل جميع كبلات الإيثرنت من المحول.

الخطوة 2

مع تشغيل الطاقة، اضغط باستمرار على زر إعادة ضبط لمدة 15-20 ثانية. سوف يبرق مصباح LED بسرعة وبمجرد أن تترك الزر، فإنه سيقوم بإعادة ضبط المحول في المصنع. عند اكتمال العملية، قم بتوصيل الكمبيوتر مباشرة للوصول إلى المحول باستخدام كبل إيثرنت.

القرار

الآن أنت تعرف كيفية إعادة تمهيد أو إعادة ضبط المصنع المحول Catalyst 1200 أو 1300 switch.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1200 و 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

انقر فوق أي من الارتباطات للوصول إلى وثائق الدعم الإضافية لمحولات Catalyst 1200 وCatalyst 1300 Series Switches.