الهدف

الهدف من هذا مادة أن يشكل ال يحتضر مادة حفازة 1300 مفتاح يستعمل ال web مستعمل قارن (UI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

المقدمة

يحتضر GASP سمة أن يكون يتوفر فقط على المادة حفازة 1300 sery مفتاح ويزود آلية أن ينبه أنظمة المراقبة أن الأداة يواجه فقدان غير متوقع للطاقة قبل أن يفقد الاتصال. عند حدوث انقطاع في الطاقة، سيقوم مكثف الجهاز بتأخير إيقاف تشغيل الجهاز لفترة قصيرة. أثناء هذه الفترة، يرسل الجهاز رسائل Dying Gasp عبر خوادم Syslog المكونة أو مستلمي إعلام SNMP التي يمكن إستخدامها لتحديد سبب المشكلة واستكشاف أخطاء هذه المشكلة وإصلاحها.

هل أنت مستعد لتكوين ميزة Dying Gasp على المحول Catalyst 1300 switch باستخدام واجهة مستخدم الويب؟ لنبدأ!

تكوين Dying Gasp باستخدام واجهة مستخدم ويب

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول Catalyst 1300 switch لديك.

الخطوة 2

أختر طريقة عرض متقدمة.

الخطوة 3

انتقل إلى الحالة والإحصاءات > قائمة الصحة والطاقة.

الخطوة 4

يمكن تكوين التقاط يحتضر عبر Syslog أو SNMP أو كلا. في هذا المثال، يتم تحديد التكوين عبر syslog.

إذا قمت بتكوين كلا الخيارين، فستحتاج إلى تعيين طريقة Dying Gasp الأساسية. هذا هو الخيار الذي سيتم إستخدامه أولا عند انقطاع التيار الكهربي.

الخطوة 5

طقطقة يطبق. يرسل المفتاح الآن ال يصمد معلومة إلى ال syslog نادل يشكل في التسجيل عملية إعداد.

الخطوة 6

للوصول إلى إعدادات التسجيل، انتقل إلى الإدارة> سجل النظام > خوادم السجل عن بعد.

الخطوة 7

انقر على أيقونة زائد.

الخطوة 8

شكلت ال syslog نادل وطقطقة يطبق.

الخطوة 9

للتكوين عبر SNMP، انتقل إلى SNMP>إعدادات الملائمة في القائمة.

الخطوة 10

تأكد من تمكين إعلامات SNMP.

الخطوة 11

لتحديد مستلمي الإعلام، انتقل إلى SNMP > مستلمي الإعلام SNMPv1،2 وقم بتكوين الحقول لإضافة عنوان IP لوحدة تحكم SNMP.

الخطوة 12

انقر فوق أيقونة حفظ لحفظ التكوين.

التحقق

للتحقق من عمل التكوين، قم بإلغاء توصيل المحول.

في هذا المثال، يمكن عرض رسالة انقطاع طاقة صادرة عن الغاز في خادم Syslog.

القرار

الآن أنتم مستعدون! مع وجود شمعة إحتضار مكونة على المحول Catalyst 1300 switch، يمكنك تنبيهك إلى أي مشكلات في فقدان الطاقة بالجهاز.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.