الهدف

الهدف من هذا مادة أن يمر من خلال اليوم صفر setup من مادة حفازة 1200 أو 1300 مفتاح يستعمل الأمر خط قارن (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

المقدمة

هل تبحث عن محول متوفر بسعر مناسب وسهل النشر لشركتك صغيرة أو متوسطة الحجم؟ تلائم محولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 الفاتورة التي توفر أيضا إمكانات تحويل متقدمة وأمان محسن، ويمكن إدارتها بسهولة باستخدام لوحة معلومات الأعمال من Cisco أو تطبيق Cisco Business Mobile.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1200 و 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

يمكنك أيضا الرجوع إلى أدلة تثبيت الأجهزة التالية للبدء.

- دليل تثبيت الأجهزة Cisco Catalyst 1200

- دليل تثبيت الأجهزة Cisco Catalyst 1300

دعنا نبدأ مع يوم إعداد صفر من مادة حفازة 1200 أو 1300 مفتاح يستعمل ال CLI.

إعداد اليوم صفر

الخطوة 1

في هذا مثال، مادة حفازة 1300 استعملت مفتاح. قم بالاتصال بالمحول عبر كبل وحدة تحكم.

الخطوة 2

اضغط على Enter مرتين على لوحة المفاتيح لإكمال عملية الكشف التلقائي بمعدل البوd لوحدة التحكم. يعد هذا الأمر ضروريا لتحديد سرعة اتصال وحدة التحكم وإرسال البيانات بمعدل صحيح.

الخطوة 3

دخلت التقصير username. بما أن هذا يوم إعداد صفر، فإنه cisco.

اسم المستخدم : cisco

Cisco عبارة عن جميع الحروف الصغيرة.

الخطوة 4

دخلت التقصير كلمة أي أيضا cisco.

كلمة المرور: cisco

الخطوة 5

ستتم مطالبتك بإدخال اسم مستخدم جديد. في هذا المثال، ستكون admin.

أدخل اسم المستخدم الجديد: admin

الخطوة 6

أدخل كلمة مرور جديدة. يجب أن تفي كلمة المرور بالمتطلبات القياسية.

- يجب أن تحتوي كلمة المرور على ثمانية أحرف على الأقل ويجب أن تحتوي على ثلاثة من الخيارات الأربعة التالية: حرف كبير أو حرف صغير أو رقم أو حرف خاص.

- لا يمكن تكرار الحرف أكثر من ثلاث مرات في صف واحد.

- لا يمكن أن يحتوي على أكثر من حرفين تسلسليين أو رقمين في صف واحد، وتكون الأحرف غير حساسة لحالة الأحرف.

- لا يمكنك إستخدام اسم المستخدم ككلمة مرور أو النموذج المعكوس أو المعدل لاسم المستخدم.

- لا يمكن إستخدام "Cisco" أو الاختلافات على الكلمة "Cisco" في أي جزء من كلمة المرور (البداية أو الوسط أو النهاية).

- لن يتم قبول أسماء المستخدمين وكلمات المرور المعروفة.

- لا يمكن إستخدام كلمة المرور كبداية لكلمة المرور الخاصة بك وهي غير حساسة لحالة الأحرف.

- لا يمكن أن تكون الكلمة "catalyst" أي جزء من كلمة المرور.

- غير مسموح باستخدام أكثر من ثلاثة أحرف متكررة في صف واحد. على سبيل المثال، لن يتم قبول الرقم 111.

- لن يسمح باستخدام أكثر من حرفين متتاليين في صف مثل 123.

إذا قمت بإدخال كلمة مرور لا تتوافق مع القواعد مثل Cisco123، فسيتم رفضها مع شرح لسبب رفض كلمة المرور.

الخطوة 7

لتعيين عنوان IP، أدخل config terminal وفي هذا المثال، سيتم تكوين الواجهة VLAN1.

switch# config terminal

switch(config) # interface Vlan1

الخطوة 8

أدخل عنوان IP للأمر الذي يتبعه IP وقناع الشبكة الفرعية. في هذا المثال، يكون 172.16.1.11 مع قناع شبكة فرعية 255.255.255.0.

المحول (config-if) # ip address 172.16.1.111 255.255.255.0

الخطوة 9

حدد مسار ip. في هذا المثال، ستكون العبارة الافتراضية 0.0.0.0 كبادئة الوجهة، مع 0.0.0.0 كقناع الشبكة متبوعا بعنوان IP للشبكة.

المحول (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

الخطوة 10

لتمكين عملاء SSH، اكتب ip ssh-client authentication كلمة المرور التي تسمح باستخدام أسماء المستخدمين وكلمة المرور للمصادقة عبر SSH.

switch(config) # ip ssh-client authentication password

الخطوة 11

خرجت التشكيل أسلوب أن يذهب إلى الخلف إلى الذو امتياز تنفيذ أسلوب.

المحول (config) #exit

الخطوة 12

أدخل write memory لحفظ التكوين.

switch# write memory

الخطوة 13

أدخل Y للتأكيد.

الكتابة فوق الملف [startup-config].... (Y/N) [N] ؟ Y

القرار

ها أنت ذا! أنت أتمت التشكيل أساسي أولي من ك مادة حفازة 1200/1300 مفتاح يستعمل ال CLI.

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco