الهدف

الهدف من هذا مادة أن يمر من خلال اليوم صفر setup من مادة حفازة 1200 أو 1300 مفتاح يستعمل ال web مستعمل قارن (UI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

المقدمة

هل تبحث عن محول متوفر بسعر مناسب وسهل النشر لشركتك صغيرة أو متوسطة الحجم؟ تلائم محولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 الفاتورة التي توفر أيضا إمكانات تحويل متقدمة وأمان محسن، ويمكن إدارتها بسهولة باستخدام لوحة معلومات الأعمال من Cisco أو تطبيق Cisco Business Mobile.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1200 و 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

يمكنك أيضا الرجوع إلى أدلة تثبيت الأجهزة التالية للبدء.

- دليل تثبيت الأجهزة Cisco Catalyst 1200

- دليل تثبيت الأجهزة Cisco Catalyst 1300

لنبدأ مع يوم إعداد صفر لمحول Catalyst 1200 أو 1300 باستخدام واجهة مستخدم الويب.

إعداد اليوم صفر

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بما أن هو جديد من الصندوق مفتاح، التقصير username وكلمة cisco. انقر فوق تسجيل الدخول.

الخطوة 2

بمجرد تسجيل دخولك، سيطالبك بتعيين اسم مستخدم وكلمة مرور جديدين. يجب أن يكون اسم المستخدم الجديد شيئا غير Cisco. في هذا المثال، مسؤول عنها.

الخطوة 3

يمكنك إستخدام خيار اقتراح كلمة المرور بالنقر عليه. سوف يعطيك كلمة مرور قوية. انقر على نسخ إلى الحافظة ولصقها في حقل كلمة المرور.

الخطوة 4

بدلا من ذلك، يمكنك أيضا كتابة كلمة المرور الخاصة بك التي تفي بالمتطلبات القياسية.

- لا يمكن إستخدام Cisco أو الاختلافات على كلمة Cisco.

- لن يتم قبول أسماء المستخدمين وكلمات المرور المعروفة.

- لا يمكن إستخدام كلمة المرور أو "Catalyst".

- غير مسموح باستخدام أكثر من ثلاثة أحرف متكررة في صف واحد. على سبيل المثال، لن يتم قبول الرقم 111.

- لن يسمح باستخدام أكثر من حرفين متتاليين في صف مثل 123.

أدخل كلمة المرور في الحقل المتوفر، وأعد إدخال كلمة المرور مرة أخرى وانقر فوق تطبيق.

الخطوة 5

ستتم مطالبتك بعد ذلك بتسجيل الدخول. دخلت ال username وكلمة أن كان شكلت في الخطوة سابق وطقطقة login.

خيارات التهيئة الأولية

إن يريد أنت أن يثبت عنوان ساكن إستاتيكي بالمقارنة مع يستعمل DHCP، اتبع الخطوات أدناه.

الخطوة 1

انتقل إلى تكوين IPv4 > واجهة IPv4 في القائمة الرئيسية.

الخطوة 2

انتقيت القارن وطقطقة يحرر.

الخطوة 3

على نافذة تحرير واجهة IP، حدد عنوان IP الثابت تحت نوع عنوان IP وانقر فوق تطبيق.

الخطوة 4

إذا كنت ترغب في تغيير هذا العنوان إلى شيء جديد، فانقر فوق رمز زائد لإضافة واجهة IP.

الخطوة 5

حدد نوع عنوان IP كنوع ثابت وأدخل عنوان IP الذي تختاره في الحقل المتوفر متبوعا بقناع الشبكة الفرعية. انقر فوق تطبيق.

من المهم تذكر أن عنوان IP قد تغير. قطع الاتصال بجلسة مستعرض ويب الحالية وتسجيل الدخول باستخدام نافذة مختلفة.

الخطوة 6

ستظهر نافذة منبثقة مع تحذير يشير إلى أنه سيتم حذف عنوان DHCP أثناء إستخدام عنوان ثابت لأن كلا منهما سيكون على شبكة VLAN نفسها وعلى الشبكة الفرعية نفسها. طقطقة ok أن يؤكد.

الخطوة 7

قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان IP الجديد مع نفس اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة 8

احفظ التكوين مرة أخرى بحيث يبقى عنوان IP كما هو ولا يتغير إذا قمت بإعادة التمهيد.

الخطوة 9

لإضافة عنوان IP الخاص بالبوابة الافتراضية الخاصة بك، انتقل إلى تكوين IPv4> المسارات الثابتة ل IPv4.

الخطوة 10

انقر على أيقونة الإضافة وأدخل بادئة IP للوجهة، قناع الشبكة الفرعية، وعنوان IP لموجه الخطوة التالية. انقر فوق تطبيق.

جميع الأصفار التي تحتوي على بادئة صفرية تعني أنه مسار المحاولة الأخيرة.

الخطوة 11

لتكوين خادم DNS، انتقل إلى تكوين IP العام > DNS > إعدادات DNS.

الخطوة 12

أدخل عنوان IP للخادم وانقر فوق تطبيق.

القرار

الآن أنت ثبتت كل أن يدير المادة حفازة 1200 أو 1300 مفتاح يستعمل ال web مستعمل قارن.

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco