الهدف

الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) هي شبكة خاصة يتم إستخدامها لتوصيل أجهزة المستخدم البعيد من خلال الشبكة العامة افتراضيا لتوفير الأمان. تعرض صفحة تلخيص الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) معلومات عامة حول أنفاق الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)، مثل عدد أنفاق الشبكات الخاصة الظاهرية (VPN) المتاحة، وعدد هذه التي يتم تمكينها، وعدد تلك التي يتم إستخدامها. تعرض الصفحة أيضا معلومات حالة عبارة إلى عبارة، وعميل إلى عبارة، ومجموعة VPN.

يشرح هذا المقال المعلومات المقدمة في صفحة ملخص الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) على موجه VPN من السلسلة RV0XX Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

ملخص VPN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر VPN > ملخص. يتم فتح صفحة الملخص:

ملخص

· النفق (الأنفاق) المستخدمة — يعرض عدد الأنفاق قيد الاستخدام.

· النفق (الأنفاق) المتاحة — يعرض إجمالي عدد الأنفاق المتاحة لاتصال VPN.

الخطوة 1. (إختياري) إذا كنت تريد عرض مزيد من المعلومات حول النفق، انقر فوق تظهر نافذة جديدة:تفاصيل.

•م  — رقم النفق المستخدم لاتصال VPN.

· الاسم — اسم النفق المستخدم لاتصال VPN.

· الحالة — الحالة الحالية لاتصال VPN.

- متصل — يتم إستخدام النفق حاليا لاتصال VPN.

- في انتظار الاتصال - يتم إستخدام النفق ولكن في انتظار مؤسسة الاتصال.

· المرحلة 2 ENC/AUTH/GRP — المصادقة المستخدمة لاتصال VPN.

· المجموعة المحلية — عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية للمجموعة المحلية.

· المجموعة البعيدة — عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية للمجموعة البعيدة.

· البوابة البعيدة — عنوان IP للعبارة البعيدة.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت تريد تحديث بيانات الأنفاق، انقر فوق تحديث.

الخطوة 3. انقر فوق إغلاق" لإغلاق الإطار.

حالة نفق VPN

· تمكين النفق (الأنفاق) — يعرض عدد الأنفاق التي يتم تمكينها لاتصال VPN. وهذا يوضح عدد الأنفاق التي تم تكوينها بنجاح لاتصال VPN.

· تحديد نفق (أنفاق) — يعرض عدد الأنفاق المحددة لاتصال VPN. وهذا يوضح عدد الأنفاق المتاحة لاتصال الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) الذي يتضمن أنفاق ممكنة ومعطلة

جدول الاتصال

يعرض إتصالات العبارة إلى البوابة والعميل إلى البوابة (أحادية) VPN.

•م  — رقم النفق المستخدم لاتصال VPN.

· الاسم — اسم النفق المستخدم لاتصال VPN.

· الحالة — الحالة الحالية لاتصال VPN.

- متصل — يتم إستخدام النفق حاليا لاتصال VPN.

- في انتظار الاتصال - يتم إستخدام النفق ولكن في انتظار مؤسسة الاتصال.

· المرحلة 2 ENC/AUTH/GRP — المصادقة المستخدمة لاتصال VPN.

· المجموعة المحلية — عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية للمجموعة المحلية.

· المجموعة البعيدة — عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية للمجموعة البعيدة.

· البوابة البعيدة — عنوان IP للعبارة البعيدة.

الخطوة 1. (إختياري) إذا لم تكن متصلا حاليا بالنفق، انقر فوق توصيل للاتصال بنفق VPN.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت متصلا حاليا بنفق VPN، فانقر فوق قطع الاتصال لإيقاف الاتصال.

الخطوة 3. (إختياري) لإضافة بوابة جديدة إلى عبارة أو عميل إلى عبارة VPN، انقر فوق إضافة.

الخطوة 4. (إختياري) لتحرير أي معلومات حول شبكة VPN المثبتة، انقر فوق تحرير أسفل عمود التكوين.

الخطوة 5. (إختياري) لحذف شبكة VPN، انقر على حذف.

ملاحظة: إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية إضافة بوابة إلى شبكة VPN للعبارة، فارجع إلى تكوين المقالة للعبارة إلى شبكة VPN على موجهات RV016 و RV042 و RV042G و RV082 VPN. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية إضافة عميل إلى شبكة VPN للعبارة، فارجع إلى المقالة إعداد نفق وصول عن بعد (من عميل إلى عبارة) لعملاء VPN على موجهات RV016 و RV042 و RV042G و RV082 VPN.

جدول اتصال VPN للمجموعة

يعرض جدول اتصال VPN للمجموعة معلومات عامة حول Client to Gateway Group VPN.

· اسم المجموعة — اسم المجموعة الذي يتم إستخدامه لاتصال VPN.

· الأنفاق المتصلة — عدد المستخدمين الذين تم تسجيل دخولهم إلى نفق VPN.

· المرحلة 2 ENC/AUTH/GRP — المصادقة المستخدمة لاتصال VPN.

· المجموعة المحلية — عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية للمجموعة المحلية.

· العميل البعيد — اسم مجال العميل البعيد.

· حالة العميل البعيد — معلومات التفاصيل الخاصة بمجموعة VPN وعنوان IP ووقت الاتصال بالثواني لاتصال VPN.

· إختبار النفق — حالة النفق سواء تم إستخدام نفق VPN لاتصال VPN أم لا.

الخطوة 1. (إختياري) إذا لم تكن متصلا حاليا بالنفق، انقر فوق توصيل للاتصال بنفق VPN.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت متصلا حاليا بنفق VPN، فانقر فوق قطع الاتصال لإيقاف الاتصال.

خطوة 3. (إختياري) أن يضيف مجموعة جديدة VPN، طقطقة يضيف.

الخطوة 4. (إختياري) لتحرير أي معلومات حول شبكة VPN المثبتة، انقر فوق تحرير.

الخطوة 5. (إختياري) لحذف شبكة VPN، انقر على حذف.

حالة عملاء شبكة VPN

يعرض جدول حالة عميل شبكة VPN معلومات تفصيلية حول عميل شبكة VPN.

•م — رقم تعريف عميل شبكة VPN.

· اسم المستخدم — الاسم الفريد المستخدم لتعريف مستخدم شبكة VPN.

· الحالة — الحالة الحالية لاتصال VPN للعميل.

- غير متصل — النفق غير مستخدم.

- متصل — يتم إستخدام النفق حاليا لاتصال VPN.

- في انتظار الاتصال - يتم إستخدام النفق ولكن في انتظار مؤسسة الاتصال.

· وقت البدء — وقت البدء الذي قام فيه عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بإنشاء اتصال الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

· وقت الانتهاء — وقت الانتهاء الذي يقوم فيه عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بإيقاف اتصال الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

· المدة — المدة الزمنية النشطة لاتصال VPN.

الخطوة 1. (إختياري) إذا كنت تريد قطع الاتصال، فحدد خانة الاختيار أسفل قطع الاتصال لتحديد الاتصال المحدد ثم انقر فوق قطع الاتصال.