الهدف

تستخدم إدارة النطاق الترددي لقياس الاتصال على إرتباط شبكة والتحكم فيه، والذي يمكن إستخدامه لتجنب إزدحام الشبكة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات التحكم في المعدل وإدارة النطاق الترددي ذي الأولوية على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.1.02

إدارة النطاق الترددي

الحد الأقصى للنطاق الترددي المقدم من قبل ISP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إدارة النظام > إدارة النطاق الترددي. يتم فتح صفحة إدارة النطاق الترددي:

الخطوة 2. أدخل النطاق الترددي للتدفق في حقل الخادم لكل شبكة محلية ظاهرية (WANs). يقصد ب UpStream الحد الأقصى لكمية البيانات التي يمكن للمستخدم إرسالها إلى الإنترنت. يتم تحديد ذلك بواسطة ISP (موفر خدمة الإنترنت). القيمة الافتراضية هي 512 كيلوبت/ثانية.

الخطوة 3. أدخل النطاق الترددي لتدفق البيانات من الخادم في حقل تدفق البيانات لكل شبكة محلية ظاهرية (WANs). يقصد ب Downstream الحد الأقصى لكمية البيانات التي يمكن للمستخدم إستلامها من الإنترنت؛ ويتم تحديد ذلك بواسطة ISP (موفر خدمة الإنترنت). القيمة الافتراضية هي 512 كيلوبت/ثانية.

النطاق الترددي للتحكم في المعدل

أختر هذا الخيار للتحكم بشكل مميز في معدل الحد الأدنى والحد الأقصى للنطاق الترددي لكل واجهة خدمة وشبكة WAN.

الخطوة 1. انقر فوق زر التحكم في المعدل لإدارة عرض النطاق الترددي للتطبيق داخل الشبكة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار "الواجهة" الخاصة بشبكة الاتصال واسعة النطاق التي ترغب في تطبيق إدارة التحكم في المعدل.

الخطوة 3. أختر الخدمة التي تريد تطبيقها على الواجهة من القائمة المنسدلة للخدمة. توفر الخدمة بروتوكولا ومنافذ لتلك البيانات التي سيتم إرسالها أو استقبالها.

ملاحظة: إذا كانت الخدمة المطلوبة غير متوفرة، فراجع قسم إضافة خدمة جديدة.

الخطوة 4. دخلت النطاق عنوان أن أنت تريد أن يعين إلى ال WAN يذكر في ال ip مجال.

الخطوة 5: أختر الإتجاه الذي تريد تطبيقه على الواجهة من القائمة المنسدلة للاتجاه. هناك قيمتان محتملتان:

· تدفق البيانات إلى الخادم — ما مدى سرعة إرسال المستخدم للمعلومات إلى الشبكة.

· تدفق البيانات إلى الخادم — ما مدى سرعة (سرعة) تلقي المستخدم للمعلومات من الشبكة.

الخطوة 6. أدخل الحد الأدنى للمعدل الذي ترغب في تعيينه على الواجهة في الحد الأدنى. حقل المعدل. الحد الأدنى للمعدل هو الحد الأدنى لكمية البيانات التي يتم إرسالها في الثانية (كيلوبت/ثانية)

الخطوة 7. أدخل الحد الأقصى للمعدل الذي ترغب في تعيينه للواجهة في الحد الأقصى. حقل المعدل. الحد الأقصى للمعدل هو الحد الأقصى لكمية البيانات التي يتم إرسالها في الثانية (كيلوبت/ثانية)

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين التحكم في المعدل.

الخطوة 9. انقر فوق تحديث، وسيتم عرض التكوين في جدول إدارة النطاق الترددي.

الخطوة 10. انقر على حفظ لحفظ إعدادات النطاق الترددي.

النطاق الترددي ذي الأولوية

أختر هذا الخيار للتحكم في عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم إلى الخادم عن طريق تحديد الخدمات ذات الأولوية العليا والأولوية المنخفضة.

الخطوة 1. انقر فوق زر أولوية الراديو لإدارة عرض النطاق الترددي للتطبيق داخل الشبكة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار WAN للواجهة التي تريد تطبيق إدارة الأولوية عليها.

الخطوة 3. أختر الخدمة التي ترغب في تطبيقها على التحكم في المعدل من القائمة المنسدلة للخدمة. توفر الخدمة بروتوكولا ومنافذ للبيانات التي سيتم إرسالها أو استقبالها.

ملاحظة: إذا كانت الخدمة المطلوبة غير متوفرة، فارجع إلى قسم إضافة خدمة جديدة لإضافة خدمة جديدة.

الخطوة 4. أختر الإتجاه الذي ترغب في تطبيقه على التحكم في المعدل من القائمة المنسدلة الإتجاه. هناك قيمتان محتملتان:

· تدفق البيانات إلى الخادم — ما مدى سرعة إرسال المستخدم للمعلومات إلى الشبكة.

· تدفق البيانات إلى الخادم — ما مدى سرعة (سرعة) تلقي المستخدم للمعلومات من الشبكة.

الخطوة 5. أختر الأولوية التي ترغب في تعيينها لإدارة الأولوية من القائمة المنسدلة "الأولوية". هناك قيمتان محتملتان.

· إدارة ذات أولوية عالية - من الأرجح أن تكون لها أولوية عالية في تقديم الخدمات.

· إدارة ذات أولوية منخفضة - يتعين تقديم الخدمات لها بأولوية منخفضة.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار في حقل تمكين لتمكين إدارة الأولوية.

الخطوة 7. انقر فوق زر إضافة إلى القائمة ، وسيتم عرض التكوين في جدول إدارة النطاق الترددي.

الخطوة 8. انقر على حفظ لحفظ إعدادات النطاق الترددي.

إضافة خدمة جديدة

يتم إستخدام الخدمات للتحكم في البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها. تنشئ الخدمة بروتوكول والمنافذ التي ستستخدمها البيانات.

الخطوة 1. انقر فوق الزر إدارة الخدمة. يظهر إطار إدارة الخدمة.

الخطوة 2. أدخل الاسم الذي ترغب في تعيينه للخدمة في حقل اسم الخدمة.

الخطوة 3. أختر البروتوكول الذي ترغب في تعيينه على الخدمة الجديدة من القائمة المنسدلة للبروتوكول. هناك ثلاثة خيارات ممكنة.

· TCP — يرسل بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) حركة مرور البيانات بشكل ثابت وسليم ولكنه أبطأ من UDP.

· UDP — يرسل بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) حركة مرور البيانات بسرعة ولكنه لا يضمن تكامل الحزمة

· IP - يستخدم بروتوكول الإنترنت لإدارة تسليم أو نقل البيانات عبر الإنترنت.

الخطوة 4. أدخل نطاق المنافذ التي تستخدمها الخدمة الجديدة.

الخطوة 5. انقر فوق تحديث. سيتم عرض الخدمة الجديدة في جدول إدارة الخدمات.

الخطوة 6. انقر على موافق لحفظ إعداداتك.

الخطوة 7. (إختياري) لتحديث خدمة، أختر الخدمة المرغوبة انقر فوق تحديث، وقم بتحديث الحقول، وانقر فوق موافق.

الخطوة 8. (إختياري) لحذف خدمة ما، أختر الخدمة التي تريدها، وانقر فوق حذف، وانقر فوق موافق.

ملاحظة: لا يمكن حذف الخدمات الافتراضية أو تحديثها.