الهدف

التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP) هي مجموعة من بروتوكولات الشبكة التي تسمح للأجهزة باكتشاف بعضها البعض على الشبكة. ومن ثم تستطيع الأجهزة المكتشفة إنشاء خدمات شبكة لمشاركة البيانات والاتصالات والترفيه.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين UPnP على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

تكوين UPnP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Setup > UPnP. يتم فتح صفحة UPnP:

الخطوة 2. انقر فوق الزر نعم لتمكين ميزة UPnP.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة الخدمة، أختر الخدمة المناسبة والمنفذ المحدد مسبقا للخدمة التي تريد تطبيقها على جهاز UPnP.

ملاحظة: إذا كانت الخدمة المطلوبة غير متوفرة، فراجع قسم إدارة الخدمة.

الخطوة 4. في حقل الاسم أو عنوان IP، أدخل عنوان IP أو اسم جهاز UPnP.

الخطوة 5. لتمكين هذه الميزة لعنوان IP ذي الصلة، حدد خانة الاختيار تمكين.

الخطوة 6. انقر فوق إضافة إلى القائمة. سيتم عرض الإدخال الجديد في القائمة.

الخطوة 7. (إختياري) لتحرير إدخال من قائمة UPnP، أختر الإدخال من القائمة التي تريد تحريرها، وقم بتحرير المعلومات الضرورية، وانقر تحديث.

الخطوة 8. (إختياري) لحذف إدخال من قائمة UPnP، أختر الإدخال من القائمة التي تريد حذفها وانقر فوق حذف.

الخطوة 9. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

الخطوة 10. انقر فوق عرض للاطلاع على جدول إعادة توجيه UPnP. يتم فتح نافذة قائمة جداول إعادة توجيه UPnP:

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· اسم الخدمة — يمثل اسم الخدمة.

· البروتوكول — يمثل البروتوكول المستخدم للخدمة.

· نص. المنفذ — يمثل المنفذ الخارجي للخدمة.

· المنفذ الداخلي — يمثل المنفذ الداخلي للخدمة.

· عنوان IP — يمثل عنوان IP الخاص بجهاز UPnP.

· Enable — يمثل ما إذا كان UPnP ممكنا أو معطلا.

إدارة الخدمات

يتم إستخدام قسم إدارة الخدمة لإنشاء خدمة جديدة لتكوين UPnP.

الخطوة 1. انقر فوق إدارة الخدمة.

يظهر إطار إدارة الخدمة:

الخطوة 2. أدخل اسم خدمة في حقل اسم الخدمة.

الخطوة 3. أختر نوع البروتوكول المناسب من القائمة المنسدلة البروتوكول.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) — بروتوكول طبقة النقل المستخدم من قبل التطبيقات التي تتطلب التسليم المضمون.

· UDP (بروتوكول مخطط بيانات المستخدم) — يستخدم مقابس مخطط البيانات لإنشاء إتصالات المضيف.

الخطوة 4. دخلت الميناء خارجي في الميناء خارجي مجال.

ملاحظة: إذا كانت الخدمة التي تم إنشاؤها تحتوي على رقم منفذ قياسي، فيجب إستخدام هذا الرقم كرقم منفذ خارجي.

الخطوة 5. دخلت الميناء داخلي في الداخلي ميناء مجال.

ملاحظة: يمكن إستخدام رقم المنفذ الخارجي. ومع ذلك، لتحقيق أمان أعلى، يمكن إستخدام أي رقم منفذ آخر أيضا.

الخطوة 6. انقر فوق إضافة إلى القائمة. يتم عرض الخدمة في حقل الخدمة.

الخطوة 7. (إختياري) لحذف خدمة، أختر الخدمة التي تريد حذفها من القائمة وانقر فوق حذف.

الخطوة 8. (إختياري) لتحرير خدمة، أختر الخدمة التي تريد تحديثها من القائمة، وقم بتحرير المعلومات الضرورية، وانقر فوق تحديث.

الخطوة 9. وانقر فوق OK. يؤدي هذا إلى إغلاق الإطار وإعادتك إلى صفحة UPnP.