الهدف

يتيح التوجيه الديناميكي للموجه إمكانية الضبط التلقائي للتغييرات المادية في تخطيطات الشبكات. من خلال إستخدام بروتوكول معلومات التوجيه الديناميكي (RIP)، يقوم الموجه بحساب المسار الأكثر فعالية لحزم البيانات للتنقل بين المصدر والوجهة. يبث بروتوكول RIP معلومات التوجيه بانتظام إلى موجهات أخرى على الشبكة. وهذا يسمح للموجه بتحديد أفضل مسار استنادا إلى أقل عدد من الخطوات بين المصدر والوجهة. تقوم الموجهات تلقائيا بإجراء تعديلات على جداول التوجيه الخاصة بها استنادا إلى المعلومات التي تتلقاها من RIP. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات التوجيه الديناميكي ل IPv4 على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.1.02

تكوين المسار الديناميكي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الإعداد > التوجيه المتقدم. تظهر صفحة التوجيه المتقدم:

ملاحظة: بشكل افتراضي، تظهر علامة تبويب توجيه IPv4 عند فتح نافذة التوجيه المتقدم. إذا لم يظهر لديك هذا الإطار عند فتح التوجيه المتقدم، فانقر فوق علامة التبويب IPv4 أسفل عنوان التوجيه المتقدم.

الخطوة 2. انقر زر الخيار المرغوب في حقل وضع العمل. وهذا سوف يحدد كيفية عمل الجهاز.

· البوابة — أختر هذا الخيار إذا كان الموجه يعمل كبوابة لإنترنت شبكتك. هذا هو الإعداد الافتراضي.

· الموجه — إذا كان هناك موجه مختلف في شبكتك هو البوابة إلى الإنترنت، فحدد هذا الخيار. في هذا الوضع، يجب أن يعمل موجه آخر كبوابة لاتصال الإنترنت.

ملاحظة: نظرا لأنه يتم توفير حماية جدار الحماية بواسطة موجه العبارة، قم بتعطيل جدار الحماية على هذا الموجه لأنه ليس ضروريا بمجرد النقر فوق الموجه في الخطوة 2. يرجى الرجوع إلى المقالة إعدادات جدار الحماية العامة على موجهات VPN RV042 و RV042G و RV082 للحصول على تعليمات محددة حول تعطيل جدار الحماية.

الخطوة 3. في حقل بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) انقر زر الراديو المطلوب لتنفيذ بروتوكول معلومات التوجيه (RIP). يسمح بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) للموجه بتبادل معلومات التوجيه الخاصة به تلقائيا مع الموجهات الأخرى. يعطي RIP الموجهات القدرة على تغيير جداول التوجيه الخاصة بها مع تغير الشبكة. يمنع RIP أيضا حلقات التوجيه مع قاعدة حد الخطوة (hop).

· ممكن — يعمل هذا الخيار على تمكين بروتوكول توجيه بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) على الجهاز.

· معطل — يقوم هذا الخيار بتعطيل بروتوكول توجيه بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) على الجهاز. بشكل افتراضي، يتم تعطيل RIP على الجهاز. إن يختار أنت أن يعجز RIP على الأداة بعد ذلك قفز أن خطوة 6.

الخطوة 4. أختر بيانات إصدار RIP التي سيتم تلقيها على الشبكة من القائمة المنسدلة إصدارات RIP للاستقبال.

ملاحظة: تتوفر هذه الخيارات فقط إذا تم تمكين RIP على الجهاز كما تم تنفيذه في الخطوة 3.

· بلا — إذا كنت لا تريد أن يقبل الجهاز أي بيانات شبكة لإصدار RIP من الأجهزة الأخرى أختر هذا الخيار.

· RIPv1 — إذا كنت تريد أن يستقبل الجهاز بيانات شبكة RIP الإصدار 1 فقط، أختر هذا الخيار. لا يحمل RIPv1 أي معلومات شبكة فرعية، لذلك يجب أن تكون جميع الأجهزة في الشبكة نفسها أو على شبكات فرعية بنفس الحجم لكي تعمل بشكل صحيح.

· RIPv2 — إذا كنت تريد أن يستقبل الجهاز بيانات شبكة RIP الإصدار 2 فقط، أختر هذا الخيار. يحمل RIPv2 معلومات الشبكة الفرعية، والشبكات التي تحتوي على شبكات فرعية ذات طول متغير تعمل مع هذا الإصدار من RIP. يدعم هذا النموذج من RIP أيضا مصادقة البث المتعدد وكلمة المرور.

· كلا من RIP v1 و v2 — إذا كنت تريد أن يستقبل الجهاز كلا من الإصدار 1 من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) والإصدار 2، أختر هذا الخيار. يتيح هذا الخيار للشبكات التي لديها أجهزة إرسال كل من بيانات RIPv1 و RIPv2.

الخطوة 5. أخترت أي صيغة RIP أن يكون استعملت لبث الشبكة معطيات من ال transmit rip صيغة المنسدلة قائمة.

ملاحظة: تتوفر هذه الخيارات فقط إذا تم تمكين RIP على الجهاز كما تم تنفيذه في الخطوة 3.

· none — إذا لم تكن ترغب في أن يبث الجهاز أي بيانات شبكة من إصدار RIP، أختر هذا الخيار.

· RIPv1 — إذا كنت تريد أن يبث الجهاز بيانات شبكة RIP الإصدار 1 فقط، أختر هذا الخيار. يوصى بذلك نظرا لأن العديد من الأجهزة تدعم RIP v1.

· RIPv2 - Broadcast — إذا كنت تريد أن يبث الجهاز بيانات شبكة الإصدار 2 من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) فقط داخل الشبكة الفرعية بأكملها، فحدد هذا الخيار.

· RIPv2 - البث المتعدد — إذا كنت تريد من الجهاز إرسال بيانات شبكة RIP الإصدار 2 إلى الموجهات المجاورة بدلا من البث في الشبكة الفرعية لتجنب الحمل الزائد لبيانات شبكة RIP، فعليك إختيار هذا الخيار.

الخطوة 6. (إختياري) لعرض إدخالات جدول التوجيه، انقر فوق عرض. يظهر إطار إدخال جدول التوجيه مع جميع جداول التوجيه على الجهاز.

يتم شرح الحقول المذكورة أعلاه كما يلي.

· عنوان IP للوجهة — عنوان IP للوجهة. يشير هذا العنوان إلى وجهة حزمة البيانات.

· قناع الشبكة الفرعية — قناع الشبكة الفرعية للشبكة.

· البوابة الافتراضية — البوابة الافتراضية المستخدمة في الشبكة. البوابة الافتراضية هي التعيين المعطى للموجه الذي يمكنه الوصول إلى الشبكات الأخرى مثل الإنترنت.

· عدد الخطوات — عدد الخطوات التي تم تجاوزها للوصول إلى IP الوجهة. الحد الأقصى لعدد الخطوات هو 15. في كل مرة تمر فيها حزمة بيانات عبر جهاز شبكة، فإنها تقوم بخطوة واحدة نحو وجهتها. يشير عدد الخطوات إلى عدد الخطوات التي قامت بها حزمة البيانات من المصدر الخاص بها إلى الوجهة الخاصة بها.

· الواجهة — الواجهة التي يتم من خلالها تلقي إدخال RIP.

الخطوة 7. (إختياري) لتحديث الجهاز إلى إدخالات جدول توجيه جديد، انقر فوق تحديث. انقر فوق إغلاق" لإغلاق نافذة إدخال جدول التوجيه.

الخطوة 8. انقر فوق حفظ لحفظ كافة التغييرات التي تم إجراؤها.