الهدف

تتيح صفحة حالة المنفذ للمسؤول عرض تكوين المنافذ المختلفة، وتساعد هذه المعلومات المستخدم في التحكم في التكوين أو تنبيه المسؤول حول الميزات التي يجب تغييرها.

يشرح هذا المستند كيفية رؤية المعلومات لمنفذ ما على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.1.02

عرض حالة المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إدارة المنفذ > حالة المنفذ. تظهر صفحة حالة المنفذ:

الخطوة 2. أختر المنفذ الذي ترغب في رؤية المعلومات منه من القائمة المنسدلة لمعرف المنفذ.

يتم عرض المعلومات التالية لحالة المنفذ:

· ملخص —يعرض المعلومات الأساسية حول حالة المنفذ.

- نوع — يعرض نوع المنفذ وحالة السرعة. يمكن أن تصل السرعة إلى 1000 Base-TX / ميجابت في الثانية.

- قارن — يعرض النوع من LAN أو WAN أن الميناء يكون حاليا يستعمل.

- حالة الارتباط — يعرض حالة الاتصال.هناك قيمتان محتملتان لأعلى أو لأسفل.

- نشاط المنفذ — يعرض نشاط المنفذ. هناك إثنان يمكن قيمة enable أو أعجزت.

- priority — يعرض أولوية المنفذ الحالي. هناك قيمتان محتملتان لهما أولوية عالية أو أولوية عادية.

- حالة السرعة — يعرض السرعة التي يستخدمها المنفذ حاليا لإرسال المعلومات . هناك ثلاث سرعات محتملة: 10 ميجابت في الثانية أو 100 ميجابت في الثانية أو 1000 ميجابت في الثانية.

- حالة الإرسال ثنائي الإتجاه — وضع الإرسال ثنائي الإتجاه هو نظام من نقطة إلى نقطة يتكون من جهازين متصلين يتواصلان في كلا الاتجاهين في نفس الوقت. حالة الإرسال ثنائي الإتجاه إما كاملة أو متوسطة. يمثل وضع الإرسال أحادي الإتجاه الاتصال في كلا الاتجاهين، ولكنه يكون في إتجاه واحد فقط في كل مرة. الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل هو الاتصال في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

- التفاوض التلقائي — يتم التفاوض التلقائي عند توصيل جهازين واختيار نفس معلمات الإرسال مثل وضع الإرسال ثنائي الإتجاه السريع والتحكم في التدفق. هذا إما ممكن أو معطل.

- VLAN — يعرض شبكة VLAN الخاصة بالمنفذ.

· الإحصائيات — يعرض إحصائيات إستخدام المنفذ.

- إستقبال عدد الحزم — يعرض عدد الحزم المستلمة.

- إستلام عدد وحدات بايت الحزم — يعرض عدد وحدات بايت الحزم التي تم تلقيها.

- إرسال عدد وحدات بايت الحزم — يعرض عدد وحدات بايت الحزم التي تم إرسالها.

- يعرض عدد أخطاء الحزمة — عدد أخطاء الحزمة.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق تحديث لتحديث البيانات.