الهدف

يعمل النسخ الاحتياطي والاستعادة على حفظ الإعدادات التي تم إجراؤها على الجهاز على الكمبيوتر أو جهاز التخزين الآخر. في حالة الحاجة إلى الإعدادات السابقة، يمكن سحبها لتنفيذ العمليات الضرورية. في حالة فشل الجهاز، سيقوم هذا الخيار بحفظ البيانات الموجودة على الجهاز من أجلك، مما يجعله ميزة مهمة جدا وفاعلة في الوقت.

يشرح هذا المستند كيفية النسخ الاحتياطي لإعدادات الموجه أو التكوينات واستعادتها على موجهات VPN.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

إعدادات النسخ الاحتياطي والاستعادة

هناك نوعان من ملفات التكوين في الموجه، أحدهما هو بدء التشغيل والآخر هو النسخة المطابقة. يقوم الموجه بتحميل ملف بدء التشغيل عند تمهيد الموجه. كما يقوم تلقائيا بنسخ ملف بدء التشغيل في ملف النسخة المطابقة. ملف النسخة المطابقة هو الملف الذي يحتوي على التكوين الصالح الحالي. يكون ملف النسخة المطابقة مفيدا إذا فشل ملف تكوين بدء التشغيل لأي سبب.

تكوين إعدادات الاستعادة

ملاحظة: يجب إجراء نسخ إحتياطي لإعدادات التكوين قبل استعادتها. اتبع تكوين ملفات النسخ الاحتياطي أدناه.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إدارة النظام > النسخ الاحتياطي والاستعادة. تظهر صفحة النسخ الاحتياطي والاستعادة:

ملاحظة: إذا كنت تستخدم Mozilla Firefox أو Internet Explorer، فقد تبدو منطقة تكوين بدء التشغيل للاستعادة كما يلي:

الخطوة 2. في منطقة "إستعادة ملف تكوين بدء التشغيل"، انقر فوق إختيار ملف أو إستعراض لاختيار ملف التكوين (.config) الذي يتم حفظه في الكمبيوتر.

الخطوة 3. طقطقة إستعادة. يتم تشغيل العملية للحظة.

الخطوة 4. أختر إدارة النظام > إعادة التشغيل. يتم فتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 5. انقر فوق إعادة تشغيل الموجه لإعادة تشغيل الموجه. لا تقوم ملفات النسخ الاحتياطي باستعادة إعدادات تكوين الموجه إذا لم تقم بإعادة تشغيل الموجه.

تكوين ملفات تكوين النسخ الاحتياطي

تحتاج إلى نسخ ملفات التكوين إحتياطيا وحفظ هذه الملفات في نظام الكمبيوتر لاستعادتها في المستقبل.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إدارة النظام > النسخ الاحتياطي والاستعادة. تظهر صفحة النسخ الاحتياطي والاستعادة:

الخطوة 2. في منطقة ملف تكوين النسخ الاحتياطي، انقر فوق التكوين المناسب.

· النسخ الاحتياطي لتكوين بدء التشغيل — تنزيل نسخة من تكوين بدء التشغيل إلى الكمبيوتر. اسم ملف النسخ الاحتياطي الافتراضي هو startup.config.

· النسخ الاحتياطي المتطابق Backup Mirror Configuration — تنزيل نسخة من تكوين النسخ المتطابق إلى الكمبيوتر لديك. الاسم الافتراضي لملف النسخة المتطابقة هو Mirror.config.

الخطوة 3. تظهر نافذة تنزيل الملف. انقر فوق حفظ لحفظ الملف واختر الموقع لحفظ الملف. يمكنك أيضا إدخال اسم الملف الذي يطلبه المستخدم لتعريف الملف بسهولة ثم انقر فوق حفظ.

نسخ ملف بدء التشغيل أو النسخ المتطابق

يمكنك نسخ ملف بدء التشغيل الخاص بك إلى ملف النسخة المطابقة، أو يمكنك نسخ ملف النسخة المطابقة إلى ملف بدء التشغيل. يمكن حفظ هذه الملفات إلى جهاز كمبيوتر حتى عندما تريد استعادتها إلى الموجه.

بعض الميزات المهمة التي يجب تذكرها هي:

· كل 24 ساعة يتم نسخ ملف تكوين بدء التشغيل إلى ملف التكوين المتطابق تلقائيا.

· يتم إعادة تشغيل عداد الوقت بعد كل عملية إعادة تعيين للجهاز. يبدأ من جديد في نسخ ملف تكوين بدء التشغيل إلى ملف التكوين المتطابق تلقائيا بعد فترة ال 24 ساعة الجديدة.

· إذا كان ملف تكوين النسخة المطابقة لا يزال في حالة إعدادات المصنع الافتراضية، فإن نسخ النسخة المطابقة إلى بدء التشغيل يقوم فورا بإعادة ضبط الموجه إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إدارة النظام > النسخ الاحتياطي والاستعادة. تظهر صفحة النسخ الاحتياطي والاستعادة:

الخطوة 2. في منطقة نسخ ملف التكوين، انقر فوق الزر المناسب للنسخ.

· نسخ بدء التشغيل إلى نسخة متطابقة — يعمل على تخزين ملف بدء التشغيل الأخير للموجه واستبداله بملف النسخة المطابقة.

· ميزة النسخ المتطابق إلى بدء التشغيل — تعمل على تخزين الملف المتطابق الأخير للموجه واستبداله بملف بدء التشغيل. قد يستغرق إكمال ذلك بعض الوقت. سيتم إعادة تشغيل الموجه بعد إكمال النسخة.