ملخص

يتم تجميد الطراز RV320 بشكل متقطع. يجب إعادة تشغيل الجهاز من أجل الاسترداد من التجميد.

التاريخ المحدد

15 أبريل، 2016 م

تاريخ الحل

10 مايو 2017

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

RV320

1.2.1.14, 1.3.1.10

وصف المشكلة

يتم تجميد الطراز RV320 بشكل متقطع. لا يمكن الوصول إلى شبكة المنطقة المحلية (LAN) عندما تحدث المشكلة. يجب إعادة تشغيل الجهاز من أجل الاسترداد من التجميد.

قرار

تم إصلاح الإصدار 1.3.2.02ts-4a للنشر.