الهدف

تساعد عملية نقل الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6) الأجهزة المضيفة التي تنتمي إلى شبكات IPv6 على الاتصال عبر شبكة أخرى خاصة بالإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4). يتم تحقيق انتقال IPv6 بشكل شائع من خلال تضمين حزم IPv6 داخل رأس IPv4. تستخدم موجهات VPN آلية من 6to4 لنقل IPv6. تقوم هذه الآلية بتوصيل شبكة IPv6 الداخلية بشبكة IPv6 الوجهة من خلال شبكة أو شبكة IPv4. تتضمن هذه الآلية تحويل بادئة عنوان IPv6 عن طريق إلحاق عام 2002، بتنسيق سداسي عشر لعناوين IPv4. ثم يتم تضمين حزم IPv6 في رؤوس IPv4 وإرسالها عبر إنترنت IPv4 أو شبكة. يشرح هذا المستند كيفية تكوين انتقال IPv6 على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.1.02

تكوين الانتقال إلى IPv6

ملاحظة: قبل تكوين انتقال IPv6 يجب تغيير وضع IP إلى IP ثنائي المكدس، وإلا تظهر نافذة رسالة الخطأ وتعرض المسار لتغيير المكدس المزدوج. لمعرفة كيفية تكوين المكدس المزدوج ل IPv6، ارجع إلى تكوين المقال للتوجيه المتقدم عبر IPv6 على موجهات RV016 و RV042 و RV042G و RV082 VPN.

الخطوة 1.سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الإعداد > انتقال IPv6. يتم فتح صفحة الانتقال إلى IPv6:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار enable 6to4 Tunnel لتمكين انتقال IPv6 من 6to4. وهو يحدد قناة لتبادل عناوين حزم IPv6 مثل عناوين حزم IPv4.

ملاحظة: يتم تمكين انتقال IPv6 بشكل افتراضي.

الخطوة 3. انقر حفظ لحفظ الإعدادات أو انقر إلغاء الأمر للتراجع عن أي تغييرات في الإعدادات.