إشعار خاص: بنية الترخيص - إصدارات البرنامج الثابت 1.0.3.15 والإصدارات الأحدث. عند الانتقال إلى الأمام، سيتحمل AnyConnect رسوما لتراخيص العملاء فقط.

للحصول على معلومات إضافية حول ترخيص AnyConnect على موجهات السلسلة RV340، راجع المقالة ترخيص AnyConnect لموجهات السلسلة RV340.

المقدمة

يعد موجه RV340W Dual WAN Gigabit VPN مع الاتصال اللاسلكي جزءا من السلسلة RV34x وهو النظير اللاسلكي لموجه RV340. فهو يتسم بسهولة الاستخدام والمرونة والأداء الفائق والمتانة، مما يجعله مناسبا تماما للشركات الصغيرة. ونظرا لأنه مزود الآن بالعديد من ميزات الأمان الإضافية مثل تصفية الويب والتحكم في التطبيقات وواقي مصدر بروتوكول الإنترنت (IP)، يوفر الطراز RV340W إمكانية اتصال فائقة الأمان وذات نطاق ترددي عريض واتصال سلكية ولاسلكية للمكاتب الصغيرة والموظفين البعيدين. توفر ميزات الأمان الجديدة هذه أيضا سهولة ضبط النشاط المسموح به على الشبكة.

يهدف هذا المقال إلى عرض مواصفات المنتج لموجه RV340W Dual WAN Gigabit VPN مع الاتصال اللاسلكي.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول موجه RV340W Dual WAN Gigabit VPN اللاسلكي، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

802.11 (Wi-Fi) و 802.11ac و 802.1n و 802.11g و 802.11b و 802.11a و 802.3u و 802.1d و 802.1p و 802.1w (شجرة الامتداد السريع) و 802.1x (مصادقة الأمان) و 802.1q شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) و IPv4 (RFC 79) و IPv6 (RFC 2460)، بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) الإصدار 1 (RFC 1058)، الإصدار 2 من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) (RFC 1723)

نظام تشغيل

لينكس

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

المنافذ

شبكة محلية (LAN)، شبكة WAN، منفذ USB، وحدة تحكم

الواجهات المادية

المواصفات

الوصف

المنافذ

4 منفذ RJ-45 لشبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000

2 WAN

منفذا USB

وحدة تحكم واحدة

الأزرار

زر إعادة ضبط، زر Wi-Fi

تبديل

مفتاح الطاقة

الأمان المادي

كينسينغتون

نعم

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

280 × 44 × 170 ملم (11.0 × 1.45 × 6.69 بوصة)

الوزن

1.2 كجم (2.65 رطل)

قدرات الشبكة

المواصفات

الأوصاف

دعم شبكة VLAN

نعم؛ شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على المنافذ وقائمة على معيار 802.1Q

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل نظام اسم العميل (DNS)

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

بروتوكول شجرة الامتداد السريع (RSTP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS، NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

عدد لشبكات VLAN

شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية (نطاق 1-4096)، ما يصل إلى 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN)

طالب 802.1X

نعم

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

nat

PAT، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

شجرة الامتداد

نعم

موازنة التحميل

نعم

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الاتصال النفقي من 6to4

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCP v6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS،

بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) نشطة بالإضافة إلى شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة

الأمان

المواصفات

الوصف

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

الإدارة الآمنة

HTTPS

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال، ومنع رفض الخدمة (DoS)، وميزة DMZ القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

- سين فلوود

- صدى العاصفة

- فيضان ICMP

- UDP Flood

- طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

عامل تصفية الويب

عوامل التصفية الضارة وحجب مواقع الويب الضارة

مرشح المحتوى

حظر URL الثابت أو حظر الكلمة الأساسية

التحكم في التطبيق

نعم

VPN

المواصفات

الوصف

IPsec

50 وصلة متزامنة (أي مزيج من ميزة الوصول عن بعد والوصول من موقع إلى موقع)، سعة معالجة تصل إلى 650 ميجابت في الثانية

الوصول عن بعد إلى IPSec

نعم

L2TP عبر IPSec

نعم

GRE عبر IPSec

نعم

Cisco SSL VPN (Cisco AnyConnect)

تضمين نفقين. الحد الأقصى للأنفاق 50 مع تراخيص أجهزة التوجيه الاختيارية. سعة معالجة تصل إلى 33 ميجابت في الثانية

PPTP

25 وصلة بسعة معالجة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية

وضع العامل عن بعد (Cisco IPSec VPN)

يعمل الموجه كعميل للاتصال ببوابة VPN المركزية في وضع العمل عن بعد.

مرور VPN

IPSec، PPTP، L2TP

التكوين

المواصفات

الوصف

واجهة مستخدم ويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

واجهة سطر الأوامر (CLI)

سطر الأوامر باستخدام SSH

بروتوكولات الإدارة

مستعرض ويب، بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) v3، Bonjour

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، بعيد syslog ، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل، إختبار الاتصال، traceroute، البحث عن DNS، ونسخة مطابقة للمنفذ

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف IPv6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

وقت النظام

يدعم إدخال NTP و Daylight Savings Manual

اللغات

واجهة المستخدم الرسومية تدعم اللغة الإنجليزية

لاسلكي

المواصفات

الوصف

نوع الراديو والتغيير

تجميع إرسال أقسام الترددات المتعامدة (OFDM) مزدوج اللاسلكية وفقا لمعيار IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

شبكة 802.11n/ac

تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 4 هوائيات للاستقبال و 4 هوائيات للإرسال مع مسارين يشغلان مساحة بسرعة 5 جيجاهرتز

تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 3 هوائيات للاستقبال و 3 هوائيات للإرسال مع مسارين يشغلان مساحة بسرعة 2.4 جيجاهرتز

قنوات بسرعة 20 و 40 و 80 ميجاهرتز ل 802.11ac

20- و 40- ميجاهرتز لشبكة 802.11n

معدل بيانات PHY يصل إلى 2. 7 جيجابت في الثانية:

- 2.4 جيجاهرتز: 450 ميجابت في الثانية (64-QAM)، 600 ميجابت في الثانية (256-QAM)

- 5 جيجاهرتز: 1.7 جيجابت في الثانية (256-QAM)، 2.1 جيجابت في الثانية (1024-QAM)

تحديد التردد الديناميكي (DFS) وفقا لمعيار 802.11

قنوات التشغيل

11 شمال أمريكا، 13 معظم أوروبا، إختيار القنوات الآلية

عزل لاسلكي

العزل اللاسلكي بين العملاء

الهوائيات الخارجية

4

كسب الهوائي في dBI

2.4 جيجاهرتز: 3 ديسيبل لكل هوائي

5 جيجاهرتز: 5 ديسيبل لكل هوائي

حساسية المستقبل

2. 4 جيجاهرتز:

-802. 11b: -82 ديسيبل لكل ميللي وات بسرعة 11 ميجابت في الثانية،

-802. 11g: -71 ديسيبل لكل ميللي وات بسرعة 54 ميجابت في الثانية،

شبكة 802. 11n (HT20): -69 ديسيبل لكل ميللي وات في المعيار MCS7،

HT20، -65 ديسيبل عند MCS15، HT40

5 جيجاهرتز:

-802.11ac (VHT20): -59 ديسيبل لكل ميللي وات في MCS8

-802.11ac (VHT40): -54 ديسيبل لكل ميللي وات في MCS9

-802.11ac (VHT80): -51 ديسيبل لكل ميللي وات في MCS9

تردد الراديو

ثنائي النطاق يعمل بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز

عملاء WLAN النشطين

يدعم ما يصل إلى 50 عميل متزامن

SSIDs متعددة

يدعم العديد من معرفات مجموعات الخدمات (SSID)، وما يصل إلى 8 شبكات افتراضية منفصلة، 4 لكل جهاز لاسلكي.

خريطة Wireless VLAN

يدعم تخطيط SSID إلى VLAN مع عزل عميل لاسلكي

أمان WLAN

الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP)، WPA، WPA2-PSK، WPA2-ENT، 802.11i

الوسائط المتعددة Wi-Fi (WMM)

WMM، WMM توفير الطاقة (WMM-PS)

بيئي

المواصفات

الوصف

القدرة

12 فولت 1.5 أمبير

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من 0 إلى 70 درجة مئوية (من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف

الرطوبة أثناء التخزين

من 5٪ إلى 90٪ دون تكاثف