المقدمة

يعد موجه RV340W Dual WAN Gigabit VPN مع الاتصال اللاسلكي جزءا من السلسلة RV34x وهو النظير اللاسلكي للطراز RV340. فهو يتسم بسهولة الاستخدام والمرونة والأداء الفائق والمتانة، مما يجعله مناسبا تماما للشركات الصغيرة. ونظرا لأنه مزود الآن بالعديد من ميزات الأمان الإضافية مثل تصفية الويب والتحكم في التطبيقات وواقي مصدر بروتوكول الإنترنت (IP)، يوفر الطراز RV340W إمكانية اتصال فائقة الأمان وذات نطاق ترددي عريض واتصال سلكية ولاسلكية للمكاتب الصغيرة والموظفين البعيدين. توفر ميزات الأمان الجديدة هذه أيضا سهولة ضبط النشاط المسموح به على الشبكة.

يهدف هذا المقال إلى عرض ميزات ومزايا موجه RV340W Dual WAN Gigabit VPN مع الاتصال اللاسلكي.

ميزات المنتج

- إمكانية الاتصال اللاسلكي من خلال إستخدام أربعة هوائيات راديو خارجية مزدوجة النطاقات.

- التحكم في التطبيق لتأمين الشبكة من خلال مجموعة من سياسات التطبيقات.

- تصفية الويب للحماية من مواقع الويب الضارة أو غير المرتبطة بالعمل. تصفية أكثر من 27 مليار عنوان URLs.

- تصفية المحتوى لتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة.

- عميل TeleWorker للعامل أثناء التنقل.

- تساعد شبكة VPN لأمان IPsec من موقع إلى موقع على تمكين الاتصال الآمن للموظفين البعيدين والمكاتب المتعددة.

- أمان قوي مع جدار حماية فحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) الذي أثبت جدارته وتشفير الأجهزة.

- منافذ شبكة WAN مزدوجة

- منافذ USB مزدوجة لإجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة وتجاوز فشل مودم الجيل الثالث/الجيل الرابع أو إمكانية اتصال أساسية بديلة.

- منافذ جيجابت إيثرنت فائقة الأداء، مما يتيح إمكانية نقل الملفات على نطاق واسع والعديد من المستخدمين.

- تثبيت بسيط وأداة مساعدة قائمة على الويب سهلة الاستخدام

- دعم إدارة شبكة FindIT

محتويات الحزمة

أ)    ب)

ج)                   د)

(ه)                     (و)

أ) الموجه RV340W Dual-WAN Gigabit VPN مع لاسلكي

ب) كابل إيثرنت

ج) دليل البداية السريعة

د) مهايئ الطاقة

ه) كبل وحدة تحكم

و) 4 مواسير رغوية

الحد الأدنى للمتطلبات

- محول أو موجه مزود بدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو محول طاقة للتيار المتردد (AC)

- مستعرض ويب تم تمكينه بواسطة Java للتكوين المستند إلى الويب

الإعدادات الافتراضية

بارامتر

القيمة الافتراضية

Username

cisco

كلمة المرور

cisco

عنوان IP لشبكة LAN

192.168.1.1

LAN IP إحتياطي

192.168.1.1

قناع الشبكة الفرعية

255.255.255.0

عروض المنتج

منظر اللوحة الأمامية

تعرض اللوحة الأمامية رقم الطراز وزر إعادة ضبط وعدة مؤشرات LED للطاقة والشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) والتشخيصات وشبكة المنطقة المحلية (LAN) والشبكة المحلية اللاسلكية (WAN) والشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) و USB.

عرض اللوحة الخلفية

تظهر اللوحة الخلفية زر Wi-Fi ومنفذ USB 1 ومنفذي WAN 1 و 2 ومنافذ LAN من 1 إلى 4 ومنفذ وحدة تحكم ومفتاح تشغيل وإيقاف تشغيل ومنفذ مهايئ طاقة 12VDC 2.5A و 4 هوائيات راديو خارجية قابلة للضبط.

عرض اللوحة من الجانب الأيمن

التفاصيل التقنية

مصابيح LED للحالة

يشير مؤشر LED هذا إلى حالة الجهاز حسب الحالة التي يكون فيها.

دالة

اسم مؤشر LED

سلوك LED

الارتباط/التصرف والسرعة

مؤشر الدوي العلوي

LAN1-4

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- حجب - تم الكشف عن الارتباط، بيانات Rx/Tx

جيجابت

مؤشر الدوي السفلي

LAN1-4

أخضر

- قيد الإيقاف - يتم اكتشاف إرتباط بطول 10 أمتار/100 متر أو لا يوجد إرتباط

- صلب - تم الكشف عن إرتباط بطول 1000 متر

القدرة

بي دبليو آر

أخضر

- قيد الإيقاف - تم إيقاف تشغيل الجهاز.

- صلب - تشغيل وتحميل.

- تومض - إقلاع

DMZ

DMZ

أخضر

- قيد الإيقاف - تم إيقاف تشغيل الجهاز أو تم تعطيل DMZ.

- صلب - تم تمكين DMZ.

VPN

مؤشر LED لشبكة VPN

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم تحديد أي طاقة أو نفق VPN أو تم تعطيل جميع أنفاق VPN.

- صلب - تم تشغيل نفق VPN واحد على الأقل.

- الوميض - بيانات Rx/Tx

كهرمان

- صلب - لا توجد شبكة VPN ممكنة قيد التشغيل.

تشخيص

دياغ

أحمر

- قيد الإيقاف - لا توجد طاقة أو على وشك التمهيد.

- تومض بطيء - يتم ترقية البرامج الثابتة.

- ميزة الوميض السريع - فشلت عملية ترقية البرنامج الثابت.

- صلب - فشل النظام في التمهيد مع صور البرامج الثابتة النشطة وغير النشطة أو في وضع الإنقاذ.

USB

USB 1 و USB 2

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف طاقة أو USB أو USB متصل ولكن لم يتم التعرف عليه.

- صلب - USB متصل ب ISP و USB متعرف عليه.

- الوميض - بيانات Rx/Tx

WAN

WAN 1 و WAN 2

أخضر

- قيد الإيقاف - يتم اكتشاف إرتباط بطول 10 أمتار / 100 متر أو لا يوجد إرتباط

- صلب - تم الكشف عن إرتباط بطول 1000 متر

WLAN

2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز

أخضر

- إيقاف تشغيل - عدم البث

- صلبة - بيانات Rx/Tx

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج للطراز RV340W، انقر هنا.

المحتويات ذات الصلة

- تكوين تصفية الويب على موجه سلسلة RV34x

- تكوين التحكم في التطبيق على موجه من السلسلة RV34x

- تكوين تصفية المحتوى على موجه سلسلة RV34x

- تكوين واقي مصدر بروتوكول الإنترنت على موجه سلسلة RV34x

- تكوين إعدادات شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) على موجه من السلسلة RV34x

- إدارة الجداول على موجه من السلسلة RV34x

- إجراء تقييم تشخيصي على موجه من السلسلة RV34x