الهدف

بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) هو بروتوكول محايد لمورد طبقة الارتباط يتم إستخدامه لتعريف الجيران على شبكة المنطقة المحلية (LAN) من IEEE 802، وخاصة لشبكة الإيثرنت السلكية. تعلن أجهزة الشبكة عن هويتها وقدراتها من كل واجهة في فترة زمنية ثابتة.

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تمكين LLDP على موجه من السلسلة RV34x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.02.16

تمكين LLDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر تكوين النظام > LLDP.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين بروتوكول LLDP لتمكين LLDP.

الخطوة 3. في جدول إعداد منفذ LLDP، حدد خانة الاختيار تمكين LLDP لكل واجهة ضرورية أو قابلة للتطبيق.

ملاحظة: في هذا المثال، تم تمكين LLDP لجميع الواجهات.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

- يعرض الجدول المجاور ل LLDP الحقول التالية:

- المنفذ المحلي — يمثل رقم محول الإيثرنت الذي يتم من خلاله توصيل المجاور بالجهاز.

- النوع الفرعي لمعرف الهيكل — يمثل نوع معرف الهيكل المجاور (على سبيل المثال، عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC).

- معرف الهيكل — يمثل معرف الهيكل. عندما يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل هو عنوان MAC، يتم عرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.

- النوع الفرعي لمعرف المنفذ — يمثل نوع المنفذ من المجاور.

- يمثل معرف المنفذ — المنفذ الذي يتم إستخدامه.

- اسم النظام — يمثل اسم الجهاز المجاور.

- Time to Live — يمثل الوقت بالثواني التي يتم بعدها تحديث إعلان LLDP.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق زر الراديو بجانب المجاور في الجدول المجاور لبروتوكول LLDP وانقر فوق رمز العين للاطلاع على المعلومات التفصيلية الخاصة بالجوار.

الخطوة 6. هنا يمكنك عرض التفاصيل. انقر فوق موافق للعودة إلى صفحة LLDP.

يجب عليك الآن تمكين LLDP بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.