الهدف

يحتفظ الموجه بقائمة بالخدمات والمنافذ الخاصة بها في جدول إدارة الخدمة. باستخدام "إدارة الخدمة"، يسمح هذا للمسؤول بإنشاء الخدمات وتحريرها وحذفها. يتم إستخدام الخدمات في قواعد جدار الحماية وإدارة النطاق الترددي وإعادة توجيه المنافذ ووظائف أخرى.

يهدف هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يدير الخدمة إدارة عملية إعداد على ال RV34x sery مسحاج تخديد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.01.16

تكوين إدارة الخدمة

إضافة خدمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للموجه واختر تكوين النظام>إدارة الخدمة.

الخطوة 2. في "جدول الخدمات"، انقر فوق إضافة لإضافة خدمة.

الخطوة 3. في حقل اسم التطبيق، أدخل اسما للتطبيق.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين اسم التطبيق على VoIP.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة للبروتوكول، أختر بروتوكولا سيتم إستخدامه من قبل التطبيق. الخيارات هي:

- الكل — يتم إستخدام جميع البروتوكولات.

- يتم إستخدام بروتوكول التحكم في النقل (TCP) من TCP لنقل البيانات من تطبيق إلى الشبكة. وعادة ما يتم إستخدام بروتوكول TCP للتطبيقات التي يجب أن يكون نقل المعلومات فيها مكتملا ولا يتم إسقاط الحزم. يحدد TCP متى تتطلب حزم الإنترنت إعادة الإرسال ويوقف تدفق البيانات حتى يتم نقل جميع الحزم بنجاح.

- UDP — بروتوكول يستخدم لتطبيقات شبكة العميل/الخادم استنادا إلى بروتوكول الإنترنت (IP). الغرض الأساسي من هذا البروتوكول هو التطبيقات المباشرة مثل VoIP والألعاب وما إلى ذلك. UDP أسرع من TCP لأن لا يوجد شكل من التحكم في تدفق البيانات ولن يتم تصحيح أي تصادمات وأخطاء. يقوم UDP بترتيب السرعة حسب الأولوية.

- TCP&UDP — يستخدم هذا البروتوكول كلا من TCP و UDP.

- IP — بروتوكول الإنترنت (IP) هو بروتوكول مستند إلى الحزم يستخدم لتبادل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر. يعالج IP العنونة، والتجزئة، وإعادة التجميع، وتفكيك البروتوكول.

- ICMP — بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) هو بروتوكول يرسل رسائل الأخطاء وهو مسؤول عن معالجة الأخطاء في الشبكة. أستخدم هذا البروتوكول للحصول على إعلام عندما تواجه الشبكة مشاكل في تسليم الحزم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار بروتوكول TCP.

الخطوة 5. في حقل بدء المنفذ/ICMP type/IP، أدخل رقم منفذ يستخدم بواسطة الخدمة والبروتوكول.

ملاحظة: تقسم أرقام المنافذ إلى ثلاثة نطاقات. تتراوح المنافذ المعروفة من 0 إلى 1023، والمنافذ المسجلة من 1024 إلى 29151، و/أو المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة من 49152 إلى 65535. إذا كانت الخدمة الخاصة بك تتطلب أذونات مخصصة أو مؤقتة للتخصيص التلقائي للمنافذ العابرة للقطر، أختر رقم منفذ من نطاق المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة. إذا كانت الخدمة الخاصة بك تتطلب أذونات معينة وتطلب الوصول إلى المنفذ المسجل الذي تم تعيينه من قبل سلطة الأرقام المعينة للإنترنت (IANA)، فاختر رقم منفذ من نطاق المنفذ المسجل. في حالات قليلة، إذا كانت الخدمة الخاصة بك بها امتيازات مستخدم متميز وكانت تطلب ربط مقابس الشبكة بعنوان IP، أختر منفذا من نطاق المنافذ المعروف جيدا.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 5060.

الخطوة 6. دخلت في الميناء نهاية مجال، النهاية مدى الميناء يصحب مع البروتوكول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 5061.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.

يجب عليك الآن إضافة خدمة بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.

تحرير خدمة

الخطوة 1. في "جدول الخدمة"، حدد خانة الاختيار للخدمة المراد تعديلها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم التحقق من VoIP.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير.

الخطوة 3. قم بتحديث الحقول الضرورية وفقا لذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تغيير البروتوكول إلى الكل.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

يجب عليك الآن تحرير خدمة بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.

حذف خدمة

الخطوة 1. في "جدول الخدمة"، حدد خانة الاختيار الخاصة بالخدمة المراد حذفها.

الخطوة 2. انقر فوق حذف لحذف الخدمة.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف خدمة بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.