المقدمة

يعد موجه RV345P Dual WAN Gigabit VPN مع PoE، والذي يعد جزءا من السلسلة RV34x، موجه سهل الاستخدام ومرن وعالي الأداء ومتين يناسب الشركات الصغيرة. الآن مع توفر العديد من ميزات الأمان المضافة مثل تصفية الويب والتحكم في التطبيقات وواقي مصدر بروتوكول الإنترنت، توفر وحدة التحكم في الشبكة الجديدة RV345P إمكانية اتصال سلكية عبر النطاق الترددي العريض للمكاتب الصغيرة والموظفين عن بعد تتسم بالأمان الفائق. توفر ميزات الأمان الجديدة هذه أيضا سهولة ضبط النشاط المسموح به على الشبكة.

كما يأتي RV345P مزودا بثمانية منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) تعد مثالية للأجهزة مثل نقاط الوصول اللاسلكية وهواتف بروتوكول الإنترنت (IP).

يهدف هذا المقال إلى توفير مواصفات المنتج حول الموجه VPN RV345P بشبكة WAN مزدوجة مع PoE.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول موجه RV345P Dual WAN Gigabit VPN مع PoE، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

IEEE و 802. 3 و 802. 3u و 802. 1d و 802. 1p و 802. 1x (مصادقة الأمان) و 802. 1Q (VLAN) و IPv4 (RFC 791) و IPv6 (RFC 2460) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) v1 (RFC 1058) و RIP v2 (RFC 1723) 802. 3af (EPoE)

نظام تشغيل

لينكس

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

المنافذ

16 شبكة محلية (8 بيانات، 8 التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN)، منفذ USB، وحدة التحكم

الواجهات المادية

المواصفات

الوصف

المنافذ

شبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000، مع دعم معيار 802.3af

-8 منافذ بيانات

-8 التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

منفذ وحدة تحكم واحد

منفذ مهايئ طاقة تيار مستمر 2.5 بقدرة 12 فولت

2 WAN

منفذا USB

الأزرار

زر إعادة الضبط

تبديل

مفتاح الطاقة

فتحة القفل

فتحة لقفل Kensington

التركيب والأمان المادي

خيارات التركيب

يتم توفير 2 مساند تركيب على حامل تتضمن 8 مسامير لولبية.

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

280 × 44 × 170 ملم (11 × 1. 75 × 6. 75 بوصة)

الوزن

1. 2 كجم (2. 65 رطل)

قدرات الشبكة

المواصفات

المواصفات

شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN)الدعم

نعم

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل DNS

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS)، لا يوجد بروتوكول إنترنت (NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

بنجور

عدد شبكات VLAN

حتى 32 شبكة VLAN

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

التوجيه بين شبكات VLAN

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

ترجمة عنوان المنفذ (PAT)، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

شجرة الامتداد

نعم

موازنة التحميل

نعم

جودة الخدمة (QoS)

قوائم انتظار شبكة المنطقة الواسعة (WAN)

3 قوائم انتظار

دعم نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP)

فئة الخدمة (CoS)

إدارة النطاق الترددي لتحديد أولوية الخدمة

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الاتصال النفقي من 6 إلى 4

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCPv6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS

بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) نشطة بالإضافة إلى شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة

الأمان

المواصفات

الوصف

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

إدارة آمنة

بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)، تعقيد اسم المستخدم/كلمة المرور

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال، ومنع رفض الخدمة (DoS)، وميزة DMZ القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

- سين فلوود

- صدى العاصفة

- فيضان ICMP

- UDP Flood

- طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

عامل تصفية الويب

عوامل التصفية الضارة وحجب مواقع الويب الضارة

مرشح المحتوى

حظر URL الثابت أو حظر الكلمة الأساسية

التحكم في التطبيق

نعم

واقي مصدر بروتوكول الإنترنت

ربط عناوين IP بعناوين MAC

VPN

IPsec

نعم، 50 نفقا كحد أقصى، ملفات تعريف تم تكوينها مسبقا ل Amazon Virtual Cloud و Microsoft Azure

من عميل إلى موقع

نعم

عميل TeleWorker VPN

نعم

PPTP VPN

نعم، 25 أنفاق كحد أقصى

خادم L2TP

نعم، 25 أنفاق كحد أقصى

SSL VPN

نعم، 50 أنفاق كحد أقصى

سعة معالجة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) (IPSec)

50 ميغابت في الثانية

التكوين

المواصفات

الوصف

أداة مساعدة قائمة على الويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

واجهة سطر الأوامر (CLI)

سطر الأوامر باستخدام القشرة الآمنة (SSH)

بروتوكولات الإدارة

متصفح الويب وبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) الإصدار 3 و Bonjour و Universal Plug and Play (UPnP)

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، بعيد syslog، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل، إختبار الاتصال، traceroute، البحث عن DNS، ونسخة مطابقة للمنفذ

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف PV6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

وقت النظام

يدعم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) وإدخال دليل التوفير في النهار

اللغات

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) تدعم اللغة الإنجليزية

بيئي

المواصفات

الوصف

القدرة

12 فولت 2.5 أمبير

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف