الهدف

تعد إحصائيات جودة الخدمة (QoS) لشبكة المنطقة الواسعة أداة مفيدة في أستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها حسب إتجاه حركة مرور البيانات على الواجهة.

تسمح لك جودة الخدمة (QoS) بإعطاء الأولوية لحركة مرور البيانات لمختلف التطبيقات أو المستخدمين أو تدفقات البيانات. كما يمكن إستخدامه لضمان الأداء إلى مستوى محدد، مما يؤثر على جودة خدمة العميل. تتأثر جودة الخدمة بشكل عام بالعوامل التالية: الرجفان وزمن الوصول وفقدان الحزم.

يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات جودة خدمة WAN الواردة والصادرة على موجه من السلسلة RV34x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.01.16

إجراء التشخيص

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر الحالة والإحصائيات > إحصائيات جودة خدمة WAN.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة "الواجهة"، أختر واجهة لعرض جودة خدمة WAN. الخيارات هي:

- واجهة WAN1 — WAN Port 1

- واجهة WAN2 — WAN Port 2

- واجهة USB1 — USB Port 1

- واجهة USB2 — USB Port 2

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار WAN1.

الخطوة 3. تحدد منطقة "اسم النهج" سياسة جودة الخدمة التي يتم تطبيقها على الواجهة التي تم إختيارها ووصف اسم النهج.

ملاحظة: في هذا المثال، Priority_Default هو اسم النهج والوصف فارغ.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر مسح العدادات لمسح إحصائيات جودة الخدمة الصادرة والواردة وإعادة تعيينها.

في جدول إحصائيات جودة الخدمة الصادرة، يتم وصف الأعمدة التالية:

- قائمة الانتظار — عدد قوائم الانتظار الصادرة.

- فئة حركة المرور — اسم فئة حركة المرور التي تم تعيينها لقائمة الانتظار.

- الحزم المرسلة — عدد الحزم الصادرة من فئة حركة المرور المرسلة.

- الحزم التي سقطت — عدد الحزم الصادرة التي سقطت.

ملاحظة: في هذا المثال، قامت قائمة الانتظار الرابعة الصادرة مع فئة حركة المرور الافتراضية بإرسال حزم 4792975 وإسقاط 0 حزم.

في الجدول الوارد لإحصائيات جودة الخدمة، يتم وصف الأعمدة التالية:

- قائمة الانتظار — عدد قوائم الانتظار الواردة.

- فئة حركة المرور — اسم فئة حركة المرور التي تم تعيينها لقائمة الانتظار.

- الحزم المرسلة — عدد الحزم الواردة من فئة حركة المرور المرسلة.

- الحزم التي تم إسقاطها — عدد الحزم الواردة التي تم إسقاطها.

ملاحظة: في هذا المثال، قامت قائمة الانتظار الثامنة من فئة حركة المرور الافتراضية بإرسال 0 حزم وإسقاط 0 حزم.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن إحصائيات جودة خدمة WAN بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.