الهدف

توفر ساعة النظام على الموجه RV130 و RV130W خدمة ختم الوقت متزامن مع الشبكة لأحداث البرامج مثل سجلات الرسائل. بدون وقت المزامنة، من الصعب الاحتفاظ بالترابط الدقيق لملفات السجل بين الأجهزة. تكوين إعدادات الوقت على الموجه الخاص بك مهم لأنه يمكن أن يساعد في أستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها مثل خدمات سجل النظام التي تعرض كل إدخال سجل مع ختم الوقت.

يمكن تكوين وقت النظام يدويا أو تلقائيا. يكون التكوين اليدوي مفيدا عندما لا تكون الشبكة متصلة بخادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP). يتم إستخدام NTP لمزامنة وقت العميل أو الخادم مع وقت خادم آخر أو مصدر وقت مرجعي.

تقدم لك هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات الوقت على الموجه RV130 أو RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV130

- الطراز RV130W

إصدار البرامج

- 1.0.3.22

تكوين إعدادات الوقت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر الإدارة > إعدادات الوقت.

ملاحظة: تعرض منطقة الوقت الحالي التاريخ والوقت اليوم استنادا إلى ساعات الإنترنت.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية، أختر منطقة زمنية حيث توجد الشبكة.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إختيار التوقيت الباسيفيكي (GMT-8:00) (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

وضع التوفير في ضوء النهار

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار ضبط وقت توفير التوقيت الصيفي (DST) إذا كان بلدك يلاحظ التوقيت الصيفي (DST).

الخطوة 4. أختر وضع حفظ ضوء النهار بنقر زر إختيار.

الخيارات هي:

- حسب التاريخ — أختر هذا الوضع لتحديد معلمات DST وفقا لأيام ووقت محددين في السنة.

- تكرار — أختر هذا الوضع لتعيين DST ليحدث بين يومين بشهور مختلفة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حسب التاريخ.

حسب التاريخ

الخطوة 5. إذا أخترت حسب التاريخ في الخطوة 4، أختر قيمة من القائمة المنسدلة الشهر في المنطقة "من" لتعيين الشهر الذي يجب أن تبدأ فيه DST في منطقتك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 03 لتمثيل March.

الخطوة 6. أختر يوما من قائمة اليوم المنسدلة لتعيين اليوم الذي يجب أن تبدأ فيه DST في منطقتك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 12.

الخطوة 7. في المنطقة الزمنية، أختر قيمة من القوائم المنسدلة لتعيين الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه DST في منطقتك.

ملاحظة: على سبيل المثال، سيبدأ DST في 12 مارس الساعة 02:00 ص.

الخطوة 8. في منطقة "إلى"، قم بتعيين الشهر واليوم والوقت في القوائم المنسدلة الخاصة لتعيين تاريخ انتهاء DST.

ملاحظة: على سبيل المثال، ستنتهي الساعة 11 من نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 02:00 صباحا.

متكرر

الخطوة 9. إذا أخترت "تكرار" في الخطوة 4، فأدخل رقما يتوافق مع شهر بداية DST في منطقتك في قائمة الشهر المنسدلة.

ملاحظة: على سبيل المثال، 03 يتم إستخدامها لتمثيل March.

الخطوة 10. في القائمة المنسدلة "أسبوع"، أدخل أسبوع الشهر الذي تريد بدء تشغيل DST فيه.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام رقم 3 لإظهار الأسبوع الثالث من الشهر.

الخطوة 11. من القائمة المنسدلة "يوم"، انقر فوق يوم الأسبوع الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي في منطقتك.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام يوم الأحد.

الخطوة 12. في القائمة المنسدلة الوقت، أستخدم السهم لأعلى أو لأسفل لاختيار وقت اليوم الذي يبدأ فيه DST في منطقتك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 02:00 ص.

الخطوة 13. في المنطقة "إلى"، كرر الخطوات من الخطوة 9 إلى الخطوة 12 لتحديد الشهر والأسبوع واليوم والوقت الذي ستنتهي فيه DST في منطقتك.

ملاحظة: في هذا المثال، من المقرر أن تنتهي الدورة (DST) في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في يوم الأحد الساعة 02:00 صباحا.

الخطوة 14. من القائمة المنسدلة "إزاحة حفظ ضوء النهار"، أختر عدد الدقائق التي يجب أن تقوم DST بإزاحة الوقت الحالي.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام +45.

الخطوة 15. في منطقة تعيين التاريخ والوقت، انقر فوق زر إختيار لتحديد كيفية حصول النظام على إعدادات الساعة والوقت. الخيارات هي:

- تلقائي — يحدد التاريخ والوقت تلقائيا استنادا إلى خادم NTP داخلي. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالمتابعة إلى الخطوة 16.

- يدوي — قم بإدخال التاريخ والوقت يدويا في منطقة إدخال التاريخ والوقت. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 19.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "تلقائي".

الخطوة 16. (إختياري) إذا أخترت "تلقائي" في الخطوة 15، انقر فوق زر انتقاء لخادم NTP. الخيارات هي:

- إستخدام الافتراضي — يحصل على التاريخ والوقت من خلال خوادم NTP العامة. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 20.

- خادم NTP المعرف من قبل المستخدم — أدخل عنوان IP الخاص بخادم NTP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار خادم NTP المعرف من قبل المستخدم.

يدخل خطوة 17. (إختياري) في ال NTP نادل1 مجال، NTP نادل عنوان. يمكن أن يتكون اسم المضيف من عنوان واحد أو أكثر، والتي تكون مجموعة من الحروف الهجائية الرقمية تصل إلى 63 حرفا. إذا كان اسم المضيف يتضمن تسميات متعددة، يتم فصل كل منها بنقطة.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام 0.ciscosb.pool.ntp.org.

يدخل خطوة 18. (إختياري) في ال NTP نادل 2 مجال، ثاني NTP نادل عنوان أن يعمل كفشل عبر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 1.ciscosb.pool.ntp.org.

الخطوة 19. (إختياري) إذا أخترت يدويا في الخطوة 15، انقر فوق القائمة المنسدلة لتعيين التاريخ والوقت.

ملاحظة: في هذا المثال، مجموعة التاريخ هي 2017-03-13 والوقت هو 12:00:00 ص.

الخطوة 20. (إختياري) حدد خانة الاختيار الدوري لوقت النسخ الاحتياطي للسماح للموجه بإنشاء نسخة إحتياطية لإعدادات الوقت بشكل دوري.

الخطوة 21. طقطقة حفظ.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات الوقت على الموجه RV130 و RV130W بنجاح.