الهدف

التوجيه هو عملية نقل الحزم عبر شبكة من مضيف إلى آخر. يتم عرض حالة هذه العملية في جدول توجيه. يحتوي جدول التوجيه على معلومات حول مخطط الشبكة المحيطة به مباشرة. يستخدم جدول التوجيه عادة لتحديد حالة تسليم الحزم عبر الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمراقبة.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح كيفية عرض جدول التوجيه على موجه RV340 أو RV345.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- السلسلة RV300

إصدار البرامج

- 1.0.00.33 - RV340، RV345

عرض حالة التوجيه

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر الحالة والإحصائيات > حالة التوجيه.

في صفحة حالة التوجيه، يتم عرض المعلومات التالية حول IPv4 و IPv6.

- الوجهة — هذا هو عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) وقناع الشبكة الفرعية للاتصال.

- الخطوة التالية — هذا هو عنوان IP أخذت بواسطة الحزمة فورا بعد ترك المصدر. الحد الأقصى لعدد الخطوات التي يمكن أن تأخذها الحزمة هو 15.

- متري — هذا هو عدد خوارزميات التوجيه عند تحديد المسار الأمثل لإرسال حركة مرور الشبكة.

- الواجهة — هذا هو اسم الواجهة التي يتم إرفاق المسار بها.

- المصدر — هذا هو أصل المسار.

يجب عليك الآن عرض صفحة حالة التوجيه الخاصة بالموجه لديك بنجاح.