الهدف

تعرض صفحة خدمات بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) على الموجه RV340 أو RV345 إحصائيات البروتوكول والمنفذ وعنوان IP التي يستخدمها الموجه عندما تتصل الأجهزة المضيفة. ويكون هذا مفيدا عادة في تحديد حالة الإرسال والإقرار الخاصة بالمضيفين في شبكة.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح كيفية عرض جدول التوجيه على موجه RV340 أو RV345.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- السلسلة RV300

إصدار البرامج

- 1.0.00.33 - RV340، RV345

عرض إحصائيات TCP/IP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للموجه واختر الحالة والإحصائيات > خدمات TCP/IP.

يتم عرض المعلومات التالية في صفحة خدمات TCP/IP:

حالة الاستماع إلى المنفذ

- بروتوكول — هذا هو نوع البروتوكول المستخدم.

- استمع إلى عنوان IP — هذا هو عنوان IP الخاص بالإصغاء على الجهاز.

- Listen Port — هذا هو منفذ الاستماع على الجهاز.

حالة الاتصال المنشأة

- بروتوكول — هذا نوع البروتوكول المستخدم.

- عنوان IP المحلي — هذا هو عنوان IP الخاص بالنظام.

- المنفذ المحلي — هذا هو منافذ الاستماع على خدمات مختلفة.

- العنوان الخارجي — هذا هو عنوان IP للجهاز المتصل.

- منفذ خارجي — هذا هو منفذ الجهاز المتصل.

- الحالة — هذه هي حالة الاتصال لجلسة العمل.

يجب عليك الآن عرض إحصائيات TCP/IP بنجاح على الموجه RV340 أو RV345.