الهدف

الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) هي الاتصال بين الشبكة المحلية ومضيف بعيد. قد يكون المضيف البعيد كمبيوتر آخر أو شبكة أخرى. تعرض صفحة حالة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) حالة اتصال الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بين الموجه والمضيف. يستخدم هذا عادة في أستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها بين الموجه والمضيف البعيد باستخدام اتصال VPN.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح كيفية عرض جدول التوجيه على موجه RV340 أو RV345.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.02.16 — RV340، RV345

عرض حالة شبكة VPN

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر VPN > حالة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

يتم عرض المعلومات التالية في صفحة حالة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN):

حالة نفق الموقع إلى الموقع

- النفق (الأنفاق) المستخدمة — هذا هو نفق VPN قيد الاستخدام.

- النفق (الأنفاق) المتوفرة — يوضح هذا أنفاق شبكات VPN المتوفرة.

- تمكين النفق (الأنفاق) — يعرض هذا أنفاق VPN التي تم تمكينها.

- النفق (الأنفاق) المعرفة — هذه هي حالة نفق VPN.

ملاحظة: في جدول الاتصال، يمكنك إضافة أو تحرير أو حذف أو تحديث نفق. يمكنك أيضا النقر فوق تحديد عرض العمود لاختيار رؤوس الأعمدة المعروضة في جدول الاتصال.

حالة نفق العميل إلى الموقع

- اسم المجموعة أو النفق — هذا هو اسم نفق VPN. هذا لأغراض مرجعية فقط ولا يطابق الاسم المستخدم في الطرف الآخر من النفق.

- الاتصالات — هذه هي حالة الاتصال.

- تشفير المرحلة 2/المصادقة/المجموعة — يعرض هذا نوع تشفير المرحلة 2 وطريقة المصادقة ورقم مجموعة DH.

- المجموعة المحلية — هذا هو عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية للمجموعة المحلية.

ملاحظة: يمكنك أيضا إضافة نفق VPN أو تحريره أو حذفه أو تحديثه على جدول الاتصال.

حالة SSL VPN

- النفق (الأنفاق) المستخدمة — يعرض هذا أنفاق SSL VPN المستخدمة للاتصال.

- النفق (الأنفاق) المتاحة — يوضح هذا الأنفاق المتاحة لاتصال SSL VPN.

- يعرض جدول اتصال SSL VPN ما يلي:

- اسم النهج — هذا هو اسم النهج الذي يستخدمه نفق VPN.

- جلسة — هذا هو عدد جلسات العمل لنفق VPN.

ملاحظة: يمكنك أيضا إضافة شبكة VPN SSL أو تحريرها أو حذفها في جدول الاتصال.

حالة نفق PPTP

- النفق (الأنفاق) المستخدمة— يعرض هذا أنفاق PPTP المستخدمة لاتصال VPN.

- النفق (الأنفاق) المتاحة — يعرض هذا أنفاق PPTP المتاحة للاتصال.

- يعرض جدول اتصال PPTP VPN المعلومات التالية:

- معرف جلسة العمل — هذه هي جلسة العمل التي تحدد الاتصال المقترح أو الحالي.

- اسم المستخدم — يعرض هذا اسم المستخدم المتصل.

- الوصول عن بعد — هذا هو عنوان IP الخاص بالاتصال المقترح المتصل عن بعد.

- Tunnel IP — هذا هو عنوان IP الخاص بنفق VPN.

- وقت الاتصال — يعرض هذا طول الوقت الذي كان فيه نفق VPN نشطا.

- الإجراء — يسمح لك هذا بالاتصال أو قطع اتصال النفق.

ملاحظة: يمكنك أيضا إضافة اتصال أو تحريره أو حذفه أو توصيله أو قطع إتصاله بجدول الاتصال.

حالة نفق L2TP

- النفق (الأنفاق) المستخدمة — يعرض هذا أنفاق L2TP VPN المستخدمة للاتصال.

- النفق (الأنفاق) المتاحة — يعرض هذا الأنفاق المتاحة لاتصال VPN L2TP.

- معرف جلسة العمل — هذه هي جلسة العمل التي تحدد الاتصال المقترح أو الحالي.

- اسم المستخدم — يعرض هذا اسم المستخدم المتصل.

- الوصول عن بعد — هذا هو عنوان IP الخاص بالاتصال المقترح المتصل عن بعد.

- Tunnel IP — هذا هو عنوان IP الخاص بنفق VPN.

- وقت الاتصال — يعرض هذا طول الوقت الذي كان فيه نفق VPN نشطا.

- الإجراء — يسمح لك هذا بالاتصال أو قطع اتصال النفق.

ملاحظة: يمكنك أيضا إضافة اتصال أو تحريره أو حذفه أو توصيله أو قطع إتصاله بجدول الاتصال.

يجب عليك الآن عرض حالة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بنجاح على نقطة الوصول اللاسلكية لديك.