الهدف

تسمح إحصائيات حركة مرور المنفذ للمسؤول بعرض حالة الواجهات وحركة المرور التي تأتي من خلالها. تساعد هذه الإحصائيات مسؤول الشبكة في أستكشاف أخطاء الأجهزة المتصلة بالموجه وإصلاحها. كما يمكن أن يستخدم المسؤول هذه الإحصائيات لتحديد مقدار البيانات والطاقة التي يجب تخصيصها لكل منفذ.

تتيح صفحة الإحصائيات اللاسلكية على الموجه RV340W للمسؤول عرض حالة معرفات مجموعة الخدمة (SSIDs) وبث البيانات المطابقة لها بين العميل والموجه. وباستخدام معلومات مثل التردد اللاسلكي الذي يبثه SSID يمكن أن يساعد في تحويل المشاكل في الشبكة المتصلة بالإشارات اللاسلكية إلى مشاكل ثلاثية.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض حركة مرور المنفذ وتعريفها على موجه من السلسلة RV34x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.01.16

عرض إحصائيات حركة مرور المنفذ

عرض حركة مرور المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر الحالة والإحصائيات > حركة مرور المنفذ.

الخطوة 2. عرض جدول حركة مرور المنفذ أدناه. وفيما يلي محتويات الجدول:

- معرف المنفذ — الاسم المحدد ورقم الواجهة.

- تسمية المنفذ — نوع المنفذ. يمكن أن يكون هذا إما منفذ شبكة منطقة محلية (LAN)، أو منفذ منطقة مجردة من السلاح (DMZ)، أو منفذ شبكة منطقة واسعة (WAN).

- حالة الارتباط — حالة الواجهة. يمكن أن تكون الحالة متصلة أو غير متصلة.

- حزم Rx — عدد الحزم المستلمة على المنفذ.

- Rx Bytes — عدد الحزم المتلقاة، التي يتم قياسها بالبايت.

- حزم Tx — عدد الحزم المرسلة على المنفذ.

- Tx Bytes — عدد الحزم المرسلة والمقيسة بالبايت.

- خطأ الحزمة — تفاصيل حول حزم الأخطاء.

ملاحظة: في هذا المثال، تعرض WAN1 معظم حركة المرور.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق تحديث للسماح للعدادات بتحديث الإحصائيات المعروضة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق إعادة ضبط العدادات لإعادة ضبط جميع القيم إلى صفر.

أنت سوفت الآن بنجاح شاهدت الميناء حركة مرور على RV34x sery مسحاج تخديد.

عرض حركة المرور اللاسلكية

ملاحظة: لا ينطبق هذا المجال إلا على RV340W.

الخطوة 1. عرض حركة مرور البيانات اللاسلكية أدناه. وفيما يلي محتويات الجدول:

- اسم SSID — الاسم المعرف لمعرف مجموعة الخدمة (SSID).

- VLAN — تم تعيين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) SSID.

- اسم الراديو — تردد الراديو الذي يتم بث SSID منه. يمكن أن يكون هذا إما مدى موجات 2. 4 جيجاهيرتز أو مدى موجات 5 جيجاهيرتز.

- الحالة — حالة الواجهة. يمكن أن تكون الحالة نشطة أو غير نشطة.

- حزم Rx — عدد الحزم المستلمة على المنفذ.

- Rx Bytes — عدد الحزم المتلقاة، التي يتم قياسها بالبايت.

- حزم Tx — عدد الحزم المرسلة على المنفذ.

- Tx Bytes — عدد الحزم المرسلة والمقيسة بالبايت.

- حزم البث المتعدد — عدد حزم البث المتعدد التي تم إرسالها.

- خطأ الحزمة — تفاصيل حول حزم الأخطاء.

- الحزم التي تم إسقاطها — عدد الحزم التي تم إسقاطها على SSID.

- التصادمات — عدد التصادمات التي حدثت على الشبكة.

- عدد العملاء - عدد العملاء المتصلين ب SSID.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق تحديث للسماح للعدادات بتحديث الإحصائيات المعروضة.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق إعادة ضبط العدادات لإعادة ضبط جميع القيم إلى صفر.

يجب عليك الآن عرض حركة المرور اللاسلكية بنجاح على RV340W.

عرض حالة المنفذ

الخطوة 1. عرض جدول حالة المنفذ أدناه. وفيما يلي محتويات الجدول:

- معرف المنفذ — الاسم المحدد ورقم المنفذ.

- تسمية المنفذ — نوع المنفذ. هذا يستطيع إما كنت lan، DMZ، أو WAN ميناء.

- حالة الارتباط — حالة الواجهة. يمكن أن تكون الحالة متصلة أو غير متصلة.

- نشاط المنفذ — حالة المنفذ. يمكن تمكين هذا المنفذ أو تعطيله أو توصيله.

- حالة السرعة — سرعة الجهاز في ميجابت في الثانية بعد التفاوض التلقائي.

- حالة الإرسال ثنائي الإتجاه — يمكن أن يكون وضع الإرسال ثنائي الإتجاه نصفا أو كاملا.

- التفاوض التلقائي — حالة معلمة التفاوض التلقائي. عند تمكينها، تكتشف وضع الإرسال ثنائي الإتجاه، وإذا كان الاتصال يتطلب التوصيل العكسي، فإنها تختار تلقائيا تكوين الواجهة المعتمد المتوسط (MDI) أو التوصيل العكسي المعتمد على الوسيط (MDIX) الذي يطابق الطرف الآخر من الارتباط.

ملاحظة: في هذا المثال، يعرض WAN1 إتصاله بسرعة 1000 ميجابت في الثانية.

يجب عليك الآن عرض حالة المنفذ بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.