الهدف

يقوم خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) بتعيين عنوان IP إلى جهاز تلقائيا مع أوقات الإيجار (مقدار الوقت الذي يكون فيه عنوان IP صالحا) من تجمع العناوين الخاص به. ربط DHCP هو تخطيط لعناوين IP إلى عناوين التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاصة بالجهاز الذي تم العثور عليه في قاعدة بيانات خادم DHCP. يتم حفظ الروابط كسجلات لصيانة سهلة.

عند ربط عنوان IP وعنوان MAC، فإنه يسمح للمسؤول بالاحتفاظ بسجل للأجهزة المتصلة على الشبكة. يمكن فيما بعد حظر أي عنوان MAC دخيل على الشبكة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض روابط DHCP على موجه من السلسلة RV34x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.1.16

عرض روابط DHCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر الحالة والإحصائيات > روابط DHCP.

ملاحظة: يتم تحديث جدول روابط DHCP تلقائيا كل 10 ثوان.

يتم عرض المعلومات التالية في جدول تعيين تجمع DHCP.

- عنوان IP — عنوان IP الذي يتم تعيينه للجهاز.

- عنوان MAC — عنوان MAC لعميل مستأجر.

- انتهاء مدة الإيجار - الوقت الذي تنتهي فيه مدة الإيجار لعنوان بروتوكول الإنترنت (IP). في هذا المثال، سيتم تجديد وقت التأجير خلال 20 ساعة من الوقت الذي تم الكشف عنه على الشبكة.

- النوع — الطريقة التي تم إجراء الاتصال بها. الأنواع هي:

- عنوان IP معين بشكل ثابت أو تم الحصول عليه.

- تم الحصول على عنوان IP الديناميكي أو التلقائي من خلال خادم DHCP.

يجب عليك الآن عرض روابط DHCP بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.