الهدف

تكون إعادة تمهيد الموجه مفيدة عندما يتطلب تكوين الجهاز ذلك أو لمعرفة ما إذا تم حفظ تغيير في التكوين بشكل صحيح. ومع ذلك، ستقوم عمليات إعادة التمهيد بحذف أي تكوينات غير محفوظة. تأكد من أن أي تكوينات تريد الاحتفاظ بها يتم حفظها ونسخها إحتياطيا.

يكون نسخ البرامج الثابتة إحتياطيا مفيدا إذا كنت ترغب لأي سبب في إستعادة البرامج الثابتة غير النشطة أو السابقة بعد التحديث إلى أحدث إصدار أو العكس.

يشرح هذا المقال كيفية إعادة تمهيد إعدادات المصنع الافتراضية أو استعادتها على سلسلة موجه VPN RV34x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.01.16

إعادة تمهيد أو إستعادة إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية لموجه سلسلة RV34x

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2. (إختياري) في الصورة النشطة بعد إعادة التشغيل المنسدلة، أختر إصدار برنامج ثابت للتحميل بعد إعادة التمهيد. يسمح تبديل البرنامج الثابت للمسؤول بتشغيل الموجه باستخدام إصدار أقدم في حالة عدم تركيب البرنامج الثابت الأحدث بشكل صحيح. الخيارات هي:

- Active Image — إصدار البرنامج الثابت الحالي الذي يقوم الموجه بتشغيله.

- صورة غير نشطة — إصدارات برامج ثابتة تم تثبيتها مسبقا.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الصورة النشطة - 1.0.01.16.

الخطوة 3. أدناه القائمة المنسدلة هي إجراءات للموجه بعد إعادة التمهيد. انقر على زر انتقاء لاختيار عملية للموجه. الخيارات هي:

- أعد تمهيد الجهاز — ستتم مسح التكوينات غير المحفوظة وإعادة التمهيد البسيطة.

- ارجع إلى إعدادات المصنع الافتراضية بعد إعادة التمهيد — ستتم إستعادة الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية بعد إعادة التمهيد.

- ارجع إلى إعدادات المصنع الافتراضية بما في ذلك الشهادات بعد إعادة التمهيد — ستتم إستعادة الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية بعد إعادة التمهيد. سيتم أيضا مسح أي شهادات موجودة مثل شهادة طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSLCert).

ملاحظة: في هذا المثال، ارجع إلى إعدادات إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية بعد إختيار إعادة التشغيل.

الخطوة 4. انقر على إعادة التشغيل لإعادة تشغيل الموجه.

ملاحظة: قد يستغرق تبديل البرنامج الثابت أو إعادة التمهيد عدة دقائق. لا تقم بتحديث الصفحة أو الانتقال إلى صفحة أخرى أثناء تحميل البرامج الثابتة، وإلا فقد تم إيقاف عملية تبديل البرامج الثابتة قبل اكتمالها. عند اكتمال العملية، يقوم الموجه بإعادة التشغيل واستئناف العملية العادية. في حالات معينة، ستحتاج إلى تحديث الصفحة يدويا بعد اكتمال الترقية. إذا لم تظهر صفحة تسجيل الدخول بعد ست دقائق، قم بتحديث مستعرض الويب.

الخطوة 5. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب ثم أختر Admin > File Management، ضمن معلومات النظام للتحقق من إصدار البرنامج الثابت الحالي للموجه.

يجب عليك الآن إعادة تمهيد موجه من السلسلة RV34x من الأداة المساعدة المستندة إلى الويب بنجاح.