ملخص

لا يعمل الوصول إلى خادم ويب الداخلي عند تمكين ميزة تصفية الويب، ولكنها تعمل بشكل جيد عند تعطيلها.

التاريخ المحدد

11 يوليو، 2016 م

تاريخ الحل

13 يناير، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

RV320 و RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

وصف المشكلة

لا يعمل الوصول إلى خادم ويب الداخلي عند تمكين ميزة تصفية الويب ولكنه يعمل بشكل جيد عند تعطيله. لم تنتقل حزم الاستجابة التي تصل إلى خادم الويب الداخلي عبر مسار ترجمة عنوان الشبكة (NAT) بشكل صحيح. يتم تأكيد اتصال بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) الأولي، ولكن تتم تصفية طلب GET.

قرار

قم بضبط مسار حزمة الاستجابة.