المقدمة

تهدف هذه المقالة إلى توفير مواصفات منتج "ماذا في العبوة؟" حول موجه VPN RV340 بشبكة WAN مزدوجة. للحصول على مزيد من التفاصيل، انقر هنا لعرض ورقة البيانات المدمجة الخاصة بسلسلة RV34X.

يعد موجه VPN RV340 بشبكة WAN مزدوجة جهاز سهل الاستخدام ومرن وعالي الأداء يناسب الشركات الصغيرة. من خلال ميزات الأمان الإضافية، مثل تصفية الويب والتحكم في التطبيقات وواقي مصدر بروتوكول الإنترنت (IP)، يوفر الطراز RV340 الجديد إمكانية اتصال سلكية عبر النطاق الترددي العريض للمكاتب الصغيرة والموظفين عن بعد تتسم بالأمان الفائق. توفر ميزات الأمان الجديدة هذه أيضا سهولة ضبط النشاط المسموح به على الشبكة بدقة.

ملاحظة: لعرض مقالة حول موجه VPN RV340 بشبكة WAN مزدوجة، انقر هنا.

ميزات المنتج

- التحكم في التطبيق لتأمين الشبكة من خلال مجموعة من سياسات التطبيق

- تصفية الويب للحماية من مواقع الويب الضارة أو غير المرتبطة بالعمل. تصفية أكثر من 27 مليار عنوان URLs.

- تصفية المحتوى لتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة.

- عميل TeleWorker للعامل أثناء التنقل.

- تساعد شبكة VPN لأمان IPsec من موقع إلى موقع على تمكين الاتصال الآمن للموظفين البعيدين والمكاتب المتعددة.

- أمان قوي: جدار حماية فحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) الذي أثبت جدارته وتشفير الأجهزة.

- منافذ شبكة WAN مزدوجة

- منافذ USB مزدوجة لإجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة وتجاوز فشل مودم الجيل الثالث/الجيل الرابع أو إمكانية اتصال أساسية بديلة.

- منافذ جيجابت إيثرنت فائقة الأداء، مما يتيح إمكانية نقل الملفات على نطاق واسع والعديد من المستخدمين.

- تثبيت بسيط وأداة مساعدة قائمة على الويب سهلة الاستخدام

- دعم إدارة شبكة FindIT

- دعم رائد في مجال الصناعة

محتويات الحزمة

أ)                  ب)

ج)                                        د)

(ه)                                        (و)

ز)                                    (ح)

ط)

أ) موجه VPN RV340 بشبكة WAN مزدوجة

ب) كابل إيثرنت

ج) دليل البداية السريعة

د) مهايئ الطاقة

ه) كبل وحدة تحكم

و) مقوسان مثبتان على حامل

g) 8 مسامير لولبية للتثبيت

ح) المرساة والمسامير اللولبية

ط) ألواح الرغوة

الحد الأدنى للمتطلبات

- محول أو موجه مزود بدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو محول طاقة للتيار المتردد (AC)

- مستعرض ويب تم تمكينه بواسطة Java للتكوين المستند إلى الويب

الإعدادات الافتراضية

بارامتر

القيمة الافتراضية

Username

cisco

كلمة المرور

cisco

عنوان IP لشبكة LAN

192.168.1.1

LAN IP إحتياطي

192.168.1.1

قناع الشبكة الفرعية

255.255.255.0

عروض المنتج

منظر اللوحة الأمامية

تظهر اللوحة الأمامية رقم الطراز وزر إعادة ضبط وعدة مؤشرات LED للطاقة والشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) والتشخيصات والشبكات المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) ومنفذ USB.

عرض اللوحة الخلفية

تظهر اللوحة الخلفية منفذ USB 1 ومنافذ WAN 1 و 2 ومنافذ LAN 1 إلى 4 ومنفذ وحدة التحكم ومفتاح التشغيل والإغلاق ومنفذ مهايئ الطاقة 12VDC 2.5A.

عرض اللوحة من الجانب الأيمن

تعرض اللوحة الجانبية اليمنى منفذ USB الثاني.

التفاصيل الفنية

مصابيح LED للحالة

يشير مؤشر LED هذا إلى حالة الجهاز حسب الحالة التي يكون فيها.

دالة

اسم مؤشر LED

سلوك LED

الارتباط/التصرف والسرعة

مؤشر الدوي العلوي

LAN1-4

أخضر

قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

حجب - تم الكشف عن الارتباط، بيانات Rx/TX

جيجابت

مؤشر الدوي السفلي

LAN1-4

أخضر

قيد الإيقاف - يتم اكتشاف إرتباط بطول 10 أمتار/100 متر أو لا يوجد إرتباط

صلب - تم الكشف عن إرتباط بطول 1000 متر

القدرة

بي دبليو آر

أخضر

قيد الإيقاف - تم إيقاف تشغيل الجهاز.

صلب - تشغيل وتحميل.

تومض - إقلاع

DMZ

DMZ

أخضر

قيد الإيقاف - تم إيقاف تشغيل الجهاز أو تم تعطيل DMZ.

صلب - تم تمكين DMZ.

VPN

مؤشر LED لشبكة VPN

أخضر

قيد الإيقاف - لم يتم تحديد أي طاقة أو نفق VPN أو تم تعطيل جميع أنفاق VPN.

صلب - تم تشغيل نفق VPN واحد على الأقل.

الوميض - بيانات Rx/TX

كهرمان

صلب - لا توجد شبكة VPN ممكنة قيد التشغيل.

تشخيص

دياغ

أحمر

قيد الإيقاف - لا توجد طاقة أو على وشك التمهيد.

تومض بطيء - يتم ترقية البرامج الثابتة.

ميزة الوميض السريع - فشلت عملية ترقية البرنامج الثابت.

صلب - فشل النظام في التمهيد مع صور البرامج الثابتة النشطة وغير النشطة أو في وضع الإنقاذ.

USB

USB 1 و USB 2

أخضر

قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف طاقة أو USB أو USB متصل ولكن لم يتم التعرف عليه.

صلب - USB متصل ب ISP و USB متعرف عليه.

الوميض - بيانات Rx/TX

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج ل RV340، انقر هنا.

المحتوى ذي الصلة

- تكوين إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على موجه RV345P

- تكوين التحكم في التطبيق على موجه من السلسلة RV34x

- تكوين عامل تصفية المحتوى على موجه سلسلة RV34x

- تكوين واقي مصدر بروتوكول الإنترنت على موجه سلسلة RV34x

- تكوين إعدادات سجل النظام على موجه من السلسلة RV34x

- إدارة الجداول على موجه من السلسلة RV34x

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco