الهدف

يمكن تنبيه مسؤول الشبكة بالأحداث الموجودة على الشبكة من خلال إعلامات البريد الإلكتروني. يؤدي ذلك إلى تحسين طريقة مراقبة الشبكات. يمكن تكوين موجه من السلسلة RV34x لإنشاء إعلامات البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي لإعلامك بأحداث الشبكة المحددة مثل التغييرات في إعدادات الشبكة وحالة الجهاز والتحديثات الأخرى على الأجهزة المتصلة بالشبكة.

يهدف هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل البريد الإلكتروني عملية إعداد على ال RV34x sery مسحاج تخديد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.00.33

تكوين إعدادات البريد الإلكتروني

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر تكوين النظام > البريد الإلكتروني.

الخطوة 2. في حقل خادم SMTP، أدخل عنوان خادم SMTP.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام smtp.gmail.com.

الخطوة 3. أدخل رقم منفذ خادم البريد في حقل منفذ SMTP. إنه رقم منفذ صادر يستخدم لإرسال رسائل البريد الإلكتروني. يتراوح نطاق رقم المنفذ الصالح من 0 إلى 65535 وتكون القيمة الافتراضية 25.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام منفذ SMTP رقم 587 لأنه منفذ SMTP ل gmail.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة لتشفير البريد الإلكتروني، حدد طريقة تشفير لإرسال رسائل إلى بريدك الإلكتروني. من المهم أن تتطابق طريقة التشفير أيضا مع منفذ SMTP.

الخيارات هي:

- بلا — لن يتم إستخدام أي تشفير في رسائل البريد الإلكتروني. هذا هو الإعداد الافتراضي.

- TLS/SSL — خيار مدمج لأمان طبقة النقل (TLS) وطبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL). TLS هو بروتوكول تشفير يوفر الأمان وسلامة البيانات للاتصالات عبر الإنترنت. يستخدم هذا التشفير منفذ SMTP 587. SSL هي تقنية أمان قياسية لإنشاء إرتباط مشفر بين خادم ويب ومتصفح. يستخدم هذا التشفير منفذ SMTP 465. عندما يتم إختيار هذا الخيار، سيقوم المنفذ بمطابقة نفسه مع أي من البروتوكولين.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام TLS/SSL.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة للمصادقة، أختر الطريقة التي تريد بها مصادقة الوصول إلى بريدك الإلكتروني.

الخيارات هي:

- none — لا يلزم توفر اسم مستخدم ومصادقة كلمة مرور. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

- تسجيل الدخول — يتم إستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للمصادقة.

- نص عادي — غير مشفر ولكن لا يزال يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور.

- MD5 — خوارزمية ملخص الرسالة 5 تستخدم قيمة تجزئة 128 بت للمصادقة التي تتطلب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام تسجيل الدخول.

الخطوة 6. إذا تم إختيار تسجيل الدخول أو النص العادي أو MD5 في الخطوة 5، فأدخل اسم مستخدم في حقل اسم المستخدم. سيكون هذا هو عنوان البريد الإلكتروني للإرسال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام ccoesup@gmail.com.

الخطوة 7. دخلت ال يماثل كلمة من ك username في الكلمة مجال.

ملاحظة: يوصى بشدة باستخدام حساب بريد إلكتروني منفصل بدلا من إستخدام بريدك الإلكتروني الشخصي للحفاظ على الخصوصية.

الخطوة 8. أدخل عنوان بريد إلكتروني في الحقل إرسال بريد إلكتروني إلى 1. العنوان هو مستلم ملفات syslogs للبريد الإلكتروني. يجب تمكين مسارات البريد الإلكتروني على الموجه لتلقي إعلامات البريد الإلكتروني. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات السجل على سلسلة الموجه RV34x، انقر هنا.

ملاحظة: يوصى بشدة باستخدام حساب بريد إلكتروني منفصل بدلا من إستخدام بريدك الإلكتروني الشخصي للحفاظ على الخصوصية. في هذا المثال، يتم إستخدام ccoesup2@gmail.com كمثال.

الخطوة 9. (إختياري) أدخل عنوان بريد إلكتروني ثانوي في الحقل إرسال بريد إلكتروني إلى 2.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام ccoesup3@gmail.com.

الخطوة 10. في حقل من عنوان البريد الإلكتروني أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم الإرسال منه اسم المستخدم الذي تم إدخاله ومصادقة كلمة المرور ل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام ccoesup@gmail.com.

الخطوة 11. طقطقة يطبق.

الخطوة 12. لاختبار الاتصال بخادم البريد الإلكتروني، انقر فوق الزر إختبار الاتصال بخادم البريد الإلكتروني.

ملاحظة: سيظهر نص أخضر بجوار زر إختبار الاتصال بخادم البريد الإلكتروني ليخبرك أن الاختبار كان ناجحا.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات البريد الإلكتروني على موجه من السلسلة RV34x بنجاح.