المقدمة

يهدف هذا المقال إلى توفير مواصفات منتجات على نمط "خلف الصندوق" حول موجه VPN RV345 بشبكة WAN مزدوجة. للحصول على مزيد من التفاصيل، انقر هنا لعرض ورقة البيانات المدمجة الخاصة بسلسلة RV34X.

يعد موجه VPN RV345 بشبكة WAN مزدوجة، والذي يعد جزءا من سلسلة RV34x، يتسم بسهولة الاستخدام والمرونة والأداء الفائق والمتانة، مما يجعله مناسبا تماما للشركات الصغيرة. ونظرا لأنه مزود الآن بالعديد من ميزات الأمان المضافة مثل تصفية الويب والتحكم في التطبيقات وواقي مصدر بروتوكول الإنترنت، يوفر الطراز RV345 الجديد إمكانية اتصال سلكية عبر النطاق الترددي العريض للمكاتب الصغيرة والموظفين عن بعد تتسم بالأمان الفائق. توفر ميزات الأمان الجديدة هذه أيضا سهولة ضبط النشاط المسموح به على الشبكة.

ملاحظة: لعرض "ما في العلبة؟ " مقالة حول موجه VPN RV345 بشبكة WAN مزدوجة، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

IEEE و 802. 3 و 802. 3u و 802. 1Q (الشبكة المحلية الظاهرية) و 802. 11e (جودة الخدمة اللاسلكية) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) الإصدار 1 (RFC 1058) والإصدار 2 من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) (RFC 1723) والإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (RFC 791) والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6 (RFC 2460)

نظام تشغيل

لينكس

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

المنافذ

شبكة محلية (LAN)، شبكة WAN، منفذ USB، وحدة تحكم

الواجهات المادية

المواصفات

الوصف

المنافذ

شبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000، مع دعم معيار 802.3af

منفذ وحدة تحكم واحد

منفذ مهايئ طاقة تيار مستمر 2.5 بقدرة 12 فولت

2 WAN

منفذا USB

الأزرار

زر إعادة الضبط

تبديل

مفتاح الطاقة

فتحة القفل

فتحة لقفل Kensington

التركيب والأمان المادي

خيارات التركيب

يتم توفير 2 مساند تركيب على حامل تتضمن 8 مسامير لولبية.

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

280 × 44 × 170 ملم (11 × 1. 75 × 6. 75 بوصة)

معلّمة Weight

1.2 كجم (2.5 رطل)

قدرات الشبكة

المواصفات

المواصفات

دعم شبكة VLAN

نعم

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل DNS

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS)، لا يوجد بروتوكول إنترنت (NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

بنجور

عدد شبكات VLAN

شبكة محلية ظاهرية VLAN نشطة (نطاق 2-4096)

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

التوجيه بين شبكات VLAN

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

PAT، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

موازنة التحميل

نعم

جودة الخدمة (QoS)

قوائم انتظار WAN

3 قوائم انتظار

دعم نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP)

فئة الخدمة (CoS)

إدارة النطاق الترددي لتحديد أولوية الخدمة

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الاتصال النفقي من 6to4

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCPv6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS

بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q ل 5 شبكات محلية ظاهرية (VLAN) نشطة

الأمان

المواصفات

الوصف

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

إدارة آمنة

تعقيد HTTPS، username/password

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال، ومنع رفض الخدمة (DoS)، وميزة DMZ القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

- سين فلوود

- صدى العاصفة

- فيضان ICMP

- UDP Flood

- طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

عامل تصفية الويب

عوامل التصفية الضارة وحجب مواقع الويب الضارة

مرشح المحتوى

حظر URL الثابت أو حظر الكلمة الأساسية

التحكم في التطبيق

نعم

واقي مصدر بروتوكول الإنترنت

ربط عناوين IP بعناوين MAC

VPN

IPsec

نعم ; 50 أنفاق كحد أقصى

من عميل إلى موقع

نعم

عميل TeleWorker VPN

نعم

خادم PPTP

نعم ; 25 الحد الأقصى للأنفاق

خادم L2TP

نعم ; 25 الحد الأقصى للأنفاق

SSL VPN

نعم ; 50 أنفاق كحد أقصى

سعة معالجة شبكة VPN (IPsec)

50 ميغابت في الثانية

التكوين

المواصفات

الوصف

أداة مساعدة قائمة على الويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

واجهة سطر الأوامر (CLI)

سطر الأوامر باستخدام SSH

بروتوكولات الإدارة

متصفح الويب وبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) الإصدار 3 و Bonjour و Universal Plug and Play (UPnP)

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل، إختبار الاتصال، traceroute، البحث عن DNS، ونسخة مطابقة للمنفذ

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف PV6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

وقت النظام

يدعم إدخال NTP و Daylight Savings Manual

اللغات

دعم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للغة الإنجليزية

بيئي

المواصفات

الوصف

الطاقة

12 فولت 2.5 أمبير

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco