الهدف

يوفر الموجه Cisco RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN الأداء الفائق وسهولة الإعداد والنشر والاستخدام. يمكن إستخدام هذا الجهاز للاتصال بواجهة شبكة إيثرنت واسعة (WAN) عادية أو بواجهة خط مشترك رقمي غير متماثل 2 Plus (VDSL2). وهو يدعم أيضا إدارة شبكة FindIT من Cisco، والتي تسمح لك بإدارة الأجهزة المدعومة من Cisco، مثل محولات Cisco والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية. لمعرفة المزيد حول إدارة شبكة FindIT من Cisco، انقر هنا. يعد الطراز RV134W ملائما للاستخدام مع المكاتب المنزلية الصغيرة (SOHO) وعمليات النشر الأصغر حجما التي تتميز بإمكانات الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

تهدف هذه المقالة إلى عرض مواصفات الموجه V134W VDSL2 Wireless-AC VPN.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول الموجه VDSL2 Wireless-AC VPN RV134W، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

معيار IEEE 802.11n و 802.11g و 802.11b و 802.3 و 802.3u و 802.1d و 802.1p و 802.1w (شجرة الامتداد السريع) و 802.1X (مصادقة الأمان) و 802.1Q (شبكة محلية ظاهرية) و 802.11i (وصول Wi-Fi المحمي [WPA2] الأمان) و 802.11e (QoS اللاسلكية) الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP) (المعيار RFC 791) والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP) (المعيار RFC 2460) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) الإصدار الأول (المعيار RFC 1058) والإصدار الثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) (المعيار RFC 1723)

الواجهات المادية

المنافذ

شبكة محلية (LAN)، شبكة WAN، منفذ USB، وحدة تحكم

تبديل

زر الطاقة (تشغيل، إيقاف)

الأزرار

إعادة ضبط، Wi-Fi (تشغيل، إيقاف)

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

دايودات باعثة للضوء

الطاقة أو DSL أو WAN أو الإنترنت أو الشبكة المحلية (LAN) (المنافذ من 1 إلى 4) أو الشبكة اللاسلكية أو الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) أو منفذ USB

نظام تشغيل

لينكس

قدرات الشبكة

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل DNS

وكيل ترحيل DHCP

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

بروتوكول شجرة الامتداد السريع (RSTP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS، NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

DMZ القابلة للتكوين البرمجية إلى أي عنوان IP لشبكة LAN

بوابات طبقة تطبيق بروتوكول بدء جلسة عمل (SIP) (ALG)

LAN

4 منافذ شبكة محلية (LAN) بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية مع محول مدار

WAN

منفذ GE WAN واحد بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية

WAN

1 VDSL2

WLAN

نقطة وصول لاسلكية مدمجة عالية السرعة 802.11ac

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

التوجيه بين شبكات VLAN

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

ترجمة عنوان المنفذ (PAT)، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

دعم شبكة VLAN

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) مستندة إلى المنافذ وقائمة على معيار 802.1Q

عدد شبكات VLAN

6 شبكات محلية ظاهرية VLAN نشطة (نطاق 2-4094)

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الطراز السادس

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCPv6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 6 شبكات محلية ظاهرية (VLAN) نشطة

الأمان

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال منها ومنع رفض الخدمة (DoS) ووحدة الذاكرة المؤقتة (DMZ) القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

سين فلوود

صدى العاصفة

فيضان ICMP

UDP Flood

طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

التحكم في الوصول

قوائم التحكم في الوصول إلى IP والتحكم في الوصول اللاسلكي المستند إلى MAC

تصفية المحتوى

حظر URL الثابت أو حظر الكلمة الأساسية

إدارة آمنة

تعقيد HTTPS واسم المستخدم وكلمة المرور

إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

WPS

امتيازات المستخدم

مستويان من الوصول: مسؤول وضيف

جودة الخدمة

أولوية قائمة على المنافذ وفقا لمعيار 802.1p على منافذ الشبكة المحلية (LAN)، وأولوية قائمة على التطبيقات على منافذ شبكة WAN

4 قوائم انتظار

دعم نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP)

فئة الخدمة (CoS)

إدارة النطاق الترددي لتحديد أولوية الخدمة

الأداء

سعة معالجة NAT

750 ميجابت في الثانية (Ethernet WAN)

الجلسات المتزامنة

7500

سعة معالجة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) عبر بروتوكول IPsec (معيار 3DES و AES)

20 ميغابت في الثانية

التكوين

واجهة مستخدم ويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

واجهة سطر الأوامر (CLI)

سطر الأوامر باستخدام SSH

الذاتية المُحسنة

واجهة مستخدم ويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

CLI

سطر الأوامر باستخدام SSH

بروتوكولات الإدارة

متصفح الويب و Bonjour و Universal Plug and Play (UPnP)

تسجيل الأحداث

محلي، syslog، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

إختبار الاتصال و traceroute والبحث في DNS ونسخة مطابقة للمنفذ

قابلية الترقية

البرامج الثابتة القابلة للترقية من خلال مستعرض ويب أو ملف تكوين تم إستيراده أو تصديره

وقت النظام

يدعم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) والتوفير في ضوء النهار والدخول اليدوي

اللغات

واجهة المستخدم الرسومية تدعم اللغة الإنجليزية

لاسلكي

نوع الراديو والتغيير

802.11b: طيف انتشار التسلسل المباشر (DSSS)، 802.11g: تجميع إرسال أقسام الترددات المتعامدة (OFDM)، 802.11n: OFDM، 802.11ac:OFDM

WLAN

نقطة وصول قياسية تعمل عبر شبكة 802.11ac بسرعة 5 جيجاهرتز IEEE 802.11n مع توافق مع معيار 802.11b/g

قنوات التشغيل

11 شمال أمريكا، 13 معظم أوروبا، إختيار القنوات الآلية

عزل لاسلكي

العزل اللاسلكي بين العملاء

الهوائيات الداخلية

4

كسب الهوائي في dBI

2 ديسيبل متكافئ

قوة الإرسال

2.4 جيجاهرتز

802.11b: 19 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 2.5 ديسيبل لكل ميللي وات

802.11g: 17 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 2.5 ديسيبل لكل ميللي وات

شبكة 802.11n: 15 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 2.5 ديسيبل لكل ميللي وات

5 غيغا هرتز

802.11a: 15 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 2.5 ديسيبل لكل ميللي وات

شبكة 802.11n: 14 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 2.5 ديسيبل لكل ميللي وات

802.11ac: 12 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 2.5 ديسيبل لكل ميللي وات

حساسية المستقبل

.4 جيجاهيرتز

-86 ديسيبل عند سرعة 11 ميجابت في الثانية، -74 ديسيبل عند سرعة 54 ميجابت في الثانية

-68 ديسيبل في الطراز MCS15 و HT20

-65 ديسيبل عند MCS15، HT40

5 غيغا هرتز

-74 ديسيبل لكل ميللي وات بسرعة 54 ميجابت في الثانية

-68 ديسيبل في الطراز MCS15 و HT20

-64 ديسيبل في الطراز MCS15 و HT40

-64 ديسيبل عند mcs8nss=2، VHT20

-59 dBm at mcs9nss=2، VHT40

-57 dBm at mcs9nss=2، VHT80

تردد الراديو

ثنائي النطاق بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز

عملاء WLAN النشطين

يدعم ما يصل إلى 100 عميل متزامن

SSIDs متعددة

يدعم العديد من معرفات مجموعة الخدمة (SSID) و 4 SSIDs لكل جهاز لاسلكي (النطاق الترددي) و 8 SSIDs بشكل إجمالي.

خريطة Wireless VLAN

يدعم تخطيط SSID إلى VLAN مع عزل عميل لاسلكي

أمان WLAN

الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP)، WPA، WPA2-PSK، WPA2-ENT، 802.11i

الوسائط المتعددة Wi-Fi (WMM)

WMM، WMM توفير الطاقة (WMM-PS)

بيئي

القدرة

12 فولت/2.5 أمبير (لوحدة حفظ المخزون الخاصة بذاكرة الوصول العشوائي NA/AZ)

12 فولت/3 أمبير (بالنسبة للطراز G5/SKU)

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف