الهدف

تعد تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ميزة متوفرة في الأجهزة القائمة على تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، مثل الطراز RV345P، الذي يوفر الطاقة الكهربائية إلى الأجهزة المتصلة التي تعمل بالطاقة (PD) عبر الكبلات النحاسية دون حدوث تداخل لحركة مرور الشبكة. تتيح صفحة إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب إمكانية تحديد إما وضع حد المنافذ أو وضع حد للفئة عبر شبكة إيثرنت، كما تحدد ملائمات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) التي سيتم إنشاؤها. عندما يتصل التشغيل PD فعليا وإذا استهلك الطاقة، فقد يستهلك أقل بكثير من الحد الأقصى للطاقة المسموح به. يتم تعطيل طاقة الإخراج عند حدوث إعادة تشغيل الطاقة أو التهيئة أو تكوين النظام لضمان عدم تلف الأجهزة التي تم تشغيلها.

الهدف من هذا المستند هو توفير الخطوات المتعلقة بكيفية تكوين إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على موجه RV345P.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV345P

إصدار البرامج

- 1.0.00.33

تكوين التزويد بالطاقة عبر إيثرنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر LAN > إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

الخطوة 2. أختر زر انتقاء Power Mode. الخيارات هي:

- حد المنفذ — أختر هذا إذا كنت تريد تكوين المنفذ للعمل عند سرعة معينة.

- حد الفئة — يتم تحديد الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ حسب فئة الجهاز، والتي تنتج من مرحلة التصنيف. في هذه المرحلة، تحدد PD فئته، وهي كمية الطاقة القصوى التي تستهلكها مساحة التخزين (PD). لتكوين حد الفئة، انتقل إلى الخطوة 12.

ملاحظة: على سبيل المثال، تم إختيار حد المنفذ.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. سيتم نقلك إلى جدول إعداد POE.

الخطوة 4. طقطقت ال يماثل لاسلكي زر من ال lan ميناء أنت تريد أن يشكل.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إختيار LAN3.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير. يتم فتح صفحة حد المنفذ - إعدادات PoE.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار تمكين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت لتنشيط التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت. مكنت هذا افتراضيا.

الخطوة 7. انقر فوق زر الاختيار لمستوى أولوية الطاقة. قد يتم رفض تشغيل منفذ بمستوى أولوية أقل عبر منفذ ذي مستوى أولوية أعلى إذا كانت الطاقة محدودة. الخيارات حرجة، عالية، ومنخفضة. القيمة الافتراضية منخفضة.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام الدعم الحيوي.

الخطوة 8. في حقل توزيع AdministrativePower، أدخل قيمة تتراوح بين 0 و 30000. تشير هذه القيمة إلى الطاقة بالمللي وات (mW) التي يتم تخصيصها للمنفذ. الافتراضي هو 30000.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام قيمة mW الافتراضية ل 30000.

ملاحظة: المساحات التالية في الصفحة هي عدادات.

- الفئة — تحدد مستوى الطاقة الذي يمكن للجهاز الطرفي إستلامه.

— من الفئة 0 — 15.4 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم تسليمها إلى المنفذ. هذا هو الإعداد الافتراضي.

— الفئة 1 — 4.0 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم تسليمها إلى المنفذ.

— الفئة 2 — 7.0 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم تسليمها إلى المنفذ.

— الفئة 3 — 15.4 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم تسليمها إلى المنفذ.

— الفئة 4 — 30 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم تسليمها إلى المنفذ.

- الحد الأقصى لتخصيص الطاقة — الحد الأقصى للطاقة المخصص للجهاز.

- إستهلاك الطاقة — كمية الطاقة في المليوات المخصصة لجهاز الطاقة المتصل بالمنفذ المحدد.

- عداد الحمل الزائد — إجمالي عدد تكرارات الحمل الزائد للطاقة.

- عداد قصير — إجمالي عدد مرات حدوث نقص الطاقة.

- العداد المرفوض — عدد مرات رفض طاقة الجهاز المتصل.

- عداد غير موجود — عدد مرات إيقاف الطاقة إلى الجهاز المتصل لأنه لم يعد يتم الكشف عن الجهاز.

- عداد التوقيع غير صالح — عدد المرات التي تم فيها تلقي توقيع غير صالح من الجهاز المتصل.

الخطوة 9. طقطقة يطبق. ستتم إعادتك إلى صفحة إعدادات نقطة الوصول (POE) (وضع حد المنفذ).

الخطوة 10. (إختياري) لتكوين المزيد من المنافذ تحت حد المنافذ، كرر الخطوات 4-9.

الخطوة 11. انقر على الخلف للعودة إلى صفحة إعدادات POE الرئيسية. ثم انتقل إلى الخطوة 20.

الخطوة 12. إذا كنت قد أخترت حد الفئة في الخطوة 2، انقر فوق تحرير وسيتم نقلك إلى صفحة إعدادات PoE (وضع حد الفئة).

الخطوة 13. طقطقت ال يماثل لاسلكي زر من ال lan ميناء أنت تريد أن يشكل.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إختيار LAN3.

الخطوة 14. انقر فوق تحرير.

الخطوة 15. حدد خانة الاختيار تمكين PoE لتنشيط PoE. مكنت هذا افتراضيا.

الخطوة 16. انقر فوق زر الاختيار لمستوى أولوية الطاقة. قد يتم رفض تشغيل منفذ بمستوى أولوية أقل عبر منفذ ذي مستوى أولوية أعلى إذا كانت الطاقة محدودة. الخيارات حرجة، عالية، ومنخفضة. القيمة الافتراضية منخفضة.

ملاحظة: يتم إختيار "هام" لهذا المثال.

ملاحظة: الحقول التالية في الصفحة هي عدادات.

- الفئة — تحدد مستوى الطاقة الذي يمكن للجهاز الطرفي إستلامه.

— يتم توفير 15.4 وات من الحد الأقصى من الطاقة بواسطة المنفذ. هذا هو الإعداد الافتراضي.

— الفئة 1 — 4.0 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

— قدرة 7.0 وات من الطاقة القصوى يتم توصيلها بواسطة المنفذ.

— الفئة 3 — 15.4 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

— الفئة 4 — 30 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيلها بواسطة المنفذ.

- الحد الأقصى لتخصيص الطاقة — الحد الأقصى لمقدار الطاقة المسموح به على المنفذ المختار.

- إستهلاك الطاقة — كمية الطاقة في المليوات التي يتم تخصيصها للجهاز المتصل بالمنفذ الذي يتم تشغيله.

- عداد التحميل الزائد — عدد المرات التي حدث فيها تحميل زائد للطاقة.

- عداد قصير — عدد المرات التي حدث فيها نقص في الطاقة.

- العداد المرفوض — عدد المرات التي تم فيها رفض طاقة الجهاز الذي تم تشغيله.

- عداد غير موجود — عدد المرات التي تم فيها إيقاف الطاقة لعدم اكتشاف الجهاز الذي تم تشغيله.

- عداد التوقيع غير صالح — عدد المرات التي تم فيها تلقي توقيع غير صالح.

الخطوة 17. طقطقة يطبق. ستتم إعادتك إلى صفحة "إعدادات نقطة الوصول (POE)" (وضع حد الفئة).

الخطوة 18. (إختياري) لتكوين المزيد من المنافذ تحت حد الفئة، كرر الخطوات من 13 إلى 17.

الخطوة 19. انقر على الخلف للعودة إلى صفحة إعدادات POE الرئيسية.

الخطوة 20. حدد خانة الاختيار تمكين قديم لتلبية إحتياجات الأجهزة القديمة.

الخطوة 21. حدد خانة الاختيار enable SNMP traps للسماح لبروتوكول نقل الشبكة البسيط بإرسال إعلامات الملائمة. إذا تم تمكين إختبارات SNMP، فيجب عليك أيضا تمكين بروتوكول SNMP وتكوين مستلم إعلام SNMP واحد على الأقل.

الخطوة 22. في حقل حد ملائمة الطاقة، أدخل عتبة الاستخدام التي تمثل نسبة مئوية من حد الطاقة. يتم بدء تنبيه إذا تجاوزت الطاقة هذه القيمة. القيمة الافتراضية هي 95.

ملاحظة: يعرض جدول خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت العدادات لكل منفذ تم تكوينه.

- حالة التشغيل — حالة التشغيل للمنفذ الذي تم تكوينه.

- الطاقة الاسمية — إجمالي كمية الطاقة التي يمكن للمحول أن يوفرها لجميع مصادر الطاقة (PD) المتصلة.

- الطاقة المستهلكة — كمية الطاقة التي تستهلكها حاليا منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

- الطاقة المخصصة — مقدار الطاقة المخصصة للمنفذ.

- الطاقة المتاحة - الطاقة الاسمية (كمية الطاقة المستهلكة).

الخطوة 23. طقطقة يطبق.

الخطوة 24. (إختياري) لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق الرمز في الجزء العلوي من الصفحة.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت بنجاح على موجه RV345P الخاص بك.