الهدف

أحداث النظام هي أنشطة قد تتطلب الانتباه والإجراءات اللازمة لتشغيل النظام بسلاسة ومنع حدوث الأعطال. يتم تسجيل هذه الأحداث كسجلات. تمكن سجلات النظام المسؤول من تعقب أحداث معينة تحدث على الجهاز.

تحدد إعدادات السجل قواعد التسجيل وجهات الإخراج للرسائل والإخطارات وغيرها من المعلومات عند تسجيل أحداث مختلفة على الشبكة. تقوم هذه الميزة بإخطار الموظفين المسؤولين حتى يتم إتخاذ الإجراء اللازم عند وقوع الحدث. كما يمكن إرسال السجلات إليها عبر تنبيهات البريد الإلكتروني.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل النظام سجل عملية إعداد بما في ذلك البريد الإلكتروني نادل، والخادم بعيد عملية إعداد على ال RV34x sery مسحاج تخديد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- RV34x Series

إصدار البرامج

- 1.0.01.14

تكوين إعدادات سجل النظام

إعداد السجل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر تكوين النظام > تسجيل الدخول.

الخطوة 2. في منطقة إعداد السجل، حدد خانة الاختيار تمكين للسجل لتلقي التحديثات حول الشبكة.

الخطوة 3. في حقل المخزن المؤقت للسجل، أدخل الحجم بالكيلوبايت (كيلوبايت) الذي يحتويه المخزن المؤقت المحلي للسجلات. يحدد حجم المخزن المؤقت عدد السجلات التي يمكن حفظها محليا على الموجه. المدى from 1 to 4096. القيمة الافتراضية هي 1024.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم ترك القيمة عند القيمة الافتراضية.

الخطوة 4. أختر خيارا من القائمة المنسدلة "الخطورة". تتضمن الخطورة المختارة جميع المستويات الأعلى، لذلك يتم الاحتفاظ بالسجلات لجميع مستويات الخطورة من المستوى الأعلى إلى المستوى المختار.

الخيارات هي:

- حالة الطوارئ — المستوى 0؛ يتم تسجيل الرسالة إذا كان الجهاز معطلا أو غير قابل للاستخدام. يتم بث الرسالة عادة إلى كافة العمليات.

- تنبيه — المستوى 1؛ يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك عطل خطير في الجهاز، مثل الحالة التي تتوقف فيها جميع ميزات الجهاز عن العمل.

- هام — المستوى 2؛ يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك عطل خطير في الجهاز، مثل أن منفذين لا يعملان بشكل صحيح بينما تعمل المنافذ المتبقية بشكل صحيح.

- خطأ — المستوى 3؛ يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك خطأ داخل جهاز مثل وجود منفذ واحد غير متصل.

- تحذير — المستوى 4؛ يتم تسجيل الرسالة إذا كان الجهاز يعمل بشكل صحيح ولكن تحدث مشكلة في التشغيل.

- إعلام — المستوى 5؛ يتم تسجيل الرسالة إذا كان الجهاز يعمل بشكل صحيح ولكن يحدث إشعار نظام. هذا هو الإعداد الافتراضي.

- يتم تسجيل المعلومات — المستوى 6؛ الرسالة إذا كان هناك خطأ غير موجود على الجهاز ولكن قد يتطلب الانتباه أو معالجة خاصة.

- تصحيح الأخطاء — المستوى 7، يوفر جميع معلومات تصحيح الأخطاء التفصيلية.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إختيار الإعداد الافتراضي.

الخطوة 5. تحقق من الفئات القابلة للتطبيق لتلقي التحديثات والإخطارات. الخيارات هي:

- الكل — يتيح هذا الخيار جميع الخيارات.

- Kernel — السجلات التي تتضمن رمز kernel.

- النظام — السجلات التي تتضمن تطبيقات مساحة المستخدم مثل بروتوكول وقت الشبكة (NTP) والجلسة وبروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP).

- جدار الحماية — السجلات التي يتم تشغيلها بواسطة انتهاكات جدار الحماية والقواعد والهجمات وتصفية المحتوى.

- الشبكة — السجلات المتعلقة بالتوجيه و DHCP وشبكة المنطقة الواسعة (WAN) وشبكة المنطقة المحلية (LAN) وجودة الخدمة.

- VPN — السجلات المتعلقة بالشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بما في ذلك مثيلات مثل فشل إنشاء نفق VPN وفشل عبارة VPN وما إلى ذلك.

- SSLVPN — السجلات المتعلقة بطبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) VPN.

- الترخيص — السجلات التي تتضمن انتهاكات الترخيص.

- عامل تصفية الويب — السجلات المرتبطة بالأحداث التي أدت إلى تشغيل تصفية الويب.

- التحكم في التطبيق — السجلات المتعلقة بالتحكم في التطبيق.

- المستخدمون — السجلات المتعلقة بأنشطة المستخدم.

- 3G/4G — سجلات من ملحقات 3G/4G/USB الملحقة التي يتم توصيلها بالموجه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الكل.

الخطوة 6. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين للحفظ في USB تلقائيا لحفظ السجلات في USB. هذا أعجزت افتراضيا.

ملاحظة: إذا اكتشف الموجه عدم توصيل منفذ USB حتى تعمل هذه الميزة، فسيظهر سطر من النص الأحمر بجانب زر راديو USB2 يشير إلى عدم توصيل وحدة تخزين USB وسيتم حفظ السجلات فقط بعد توصيل جهاز تخزين صالح.

الخطوة 7. أخترت زر لاسلكي من ال USB ميناء حيث المحرك يكون ربطت.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إختيار USB2.

خادم البريد الإلكتروني

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار تمكين لنظم البريد الإلكتروني للسماح للموجه بإرسال تنبيهات بريد إلكتروني لأحداث أو سلوك معين على الشبكة قد تؤثر على الأداء أو الأمان أو لأغراض تصحيح الأخطاء.

الخطوة 9. لتكوين إعدادات البريد الإلكتروني، انقر فوق إرتباط إلى صفحة إعداد البريد الإلكتروني وانقر هنا للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات البريد الإلكتروني على موجه من السلسلة RV34x.

الخطوة 10. في حقل موضوع البريد الإلكتروني، أدخل موضوعا لإرسال البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام رسالة السجل.

الخطوة 11. من القائمة المنسدلة خطورة، أختر أحد الخطورة. تتضمن الخطورة المختارة جميع المستويات الأعلى، لذلك يتم الاحتفاظ بالسجلات لجميع مستويات الخطورة من المستوى الأعلى إلى المستوى المختار. الخيارات هي إعلام، تحذير، خطأ، نقدي، تنبيه، وطوارئ.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام الإعلام.

الخطوة 12. في حقل طول قائمة الانتظار، أدخل عدد الإدخالات التي يجب إجراؤها قبل إرسال السجل إلى مستلم البريد الإلكتروني. الافتراضي هو 50.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام الإعداد الافتراضي.

الخطوة 13. من القائمة المنسدلة لحد وقت السجل، أختر الفاصل الزمني الذي يرسل فيه الموجه السجل إلى البريد الإلكتروني. والخيارات هي الساعة، اليومية، والأسبوعية.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إختيار الساعة.

الخطوة 14. حدد خانات الاختيار الخاصة بالأحداث التي ستؤدي إلى تشغيل تنبيه البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي. الخيارات هي كما يلي:

- الكل — يتحقق من جميع خانات الاختيار ويمكن الموجه من إرسال تنبيهات الوقت الفعلي إلى البريد الإلكتروني.

- WAN up — تم إرسال تنبيه إلى بريد إلكتروني حول إرتباط WAN.

- WAN Down — تم إرسال تنبيه إلى بريد إلكتروني حول انتقال إرتباط WAN إلى الأسفل.

- USB إرتباط فوق — تم إرسال تنبيه إلى البريد الإلكتروني حول إرتباط USB.

- منفذ USB للأسفل — تم إرسال تنبيه إلى البريد الإلكتروني حول تعطل إرتباط USB.

- تجاوز الفشل/الاسترداد — تم إرسال تنبيه إلى البريد الإلكتروني حول دخول الموجه إلى وضع الاسترداد أو أن الموجه لجأ إلى محول USB الملحق من الجيل الثالث/الجيل الرابع للاتصال بالإنترنت.

- بدء تشغيل النظام — يتم إرسال تنبيه إلى البريد الإلكتروني حول بدء تشغيل الموجه.

- S2S VPN Down — تم إرسال تنبيه إلى إرسال بريد إلكتروني يفيد بأن شبكة VPN من موقع إلى موقع قيد التشغيل.

- S2S VPN Down — تم إرسال تنبيه إلى إرسال بريد إلكتروني مفاده أن شبكة VPN من موقع إلى موقع معطلة.

- محاولة تسجيل دخول غير مصرح بها — يتم إرسال تنبيه إلى البريد الإلكتروني حول محاولة تسجيل دخول غير مصرح بها على الموجه.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم تحديد الكل.

خوادم Syslog البعيدة

الخطوة 15. حدد خانة الاختيار enable لخوادم syslog.

الخطوة 16. دخلت في ال syslog نادل 1 مجال، العنوان من البعيد syslog الخادم الذي سيتم فيه تخزين الأحداث المسجلة.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام 192.168.1.102 كجهاز تحكم عن بعد syslog عنوان الخادم.

يدخل خطوة 17. (إختياري) في ال syslog نادل 2 مجال، النسخة الاحتياطية عنوان من البعيد syslog الخادم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.109.

الخطوة 18. طقطقة يطبق.

الخطوة 19. (إختياري) لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق يعرض الأمر أيقونة في الجزء العلوي من الصفحة.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات سجل النظام بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.