المقدمة

يهدف هذا المقال إلى توفير مواصفات منتجات على نمط "خلف الصندوق" حول موجه VPN RV340 بشبكة WAN مزدوجة. للحصول على مزيد من التفاصيل، انقر هنا لعرض ورقة البيانات المدمجة الخاصة بسلسلة RV34X.

يعد موجه VPN RV340 بشبكة WAN مزدوجة جهاز سهل الاستخدام ومرن وعالي الأداء يناسب الشركات الصغيرة. من خلال ميزات الأمان الإضافية، مثل تصفية الويب والتحكم في التطبيقات وواقي مصدر بروتوكول الإنترنت (IP)، يوفر الطراز RV340 الجديد إمكانية اتصال سلكية عبر النطاق الترددي العريض للمكاتب الصغيرة والموظفين عن بعد تتسم بالأمان الفائق. توفر ميزات الأمان الجديدة هذه أيضا سهولة ضبط النشاط المسموح به على الشبكة بدقة.

ملاحظة: لعرض مقالة حول موجه VPN RV340 مزدوج الشبكات المحلية الظاهرية (WAN)، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

802. 3u، 802. 1D، 802. 1p، 802. 1x (مصادقة الأمان)، 802. 1Q (الشبكة المحلية الظاهرية)، IPv4 (RFC 791)، IPv6 (RFC 2460)، بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) v1 (RFC 1058)، RIP v2 (RFC 1723)

نظام تشغيل

لينكس

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

المنافذ

شبكة محلية (LAN)، شبكة WAN، منفذ USB، وحدة تحكم

الواجهات المادية

المنافذ

شبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000، مع دعم لمعيار 802.3af

2 WAN

منفذا USB

الأزرار

زر إعادة الضبط

تبديل

مفتاح الطاقة

التركيب والأمان المادي

خيارات التركيب المتعددة

يتم توفير 2 مساند تركيب على حامل تتضمن 8 مسامير لولبية.

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

280 × 44 × 170 ملم (11.0 × 1.45 × 6.69 بوصة)

الوزن

1.2 كجم (2.65 رطل)

قدرات الشبكة

دعم شبكة VLAN

نعم؛ شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على المنافذ وقائمة على معيار 802.1Q

بروتوكولات الشبكة

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل DNS

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS، NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

عدد لشبكات VLAN

شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة (نطاق 1-4096).

طالب 802.1X

نعم

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

ترجمة عنوان المنفذ (PAT)، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

موازنة التحميل

نعم

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الاتصال النفقي من 6to4

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCP v6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS،

بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) نشطة بالإضافة إلى شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة

الأمان

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

الإدارة الآمنة

HTTPS

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال، ومنع رفض الخدمة (DoS)، وميزة DMZ القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

- سين فلوود

- صدى العاصفة

- فيضان ICMP

- UDP Flood

- طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

عامل تصفية الويب

عوامل التصفية الضارة وحجب مواقع الويب الضارة

مرشح المحتوى

حظر URL الثابت أو حظر الكلمة الأساسية

التحكم في التطبيق

نعم

التكوين

الذاتية المُحسنة

واجهة مستخدم ويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

بروتوكولات الإدارة

مستعرض ويب، بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) v3، Bonjour

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، بعيد syslog ، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل، إختبار الاتصال، traceroute، البحث عن DNS، ونسخة مطابقة للمنفذ

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف IPv6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

وقت النظام

يدعم إدخال NTP و Daylight Savings Manual

اللغات

نعم

بيئي

القدرة

12 فولت 1.5 أمبير

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من 20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco