الهدف

بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) هو بروتوكول العبارة الداخلية (IGP) الذي يتم إستخدامه بشكل شائع في الشبكات الداخلية. وهو يمنع حلقات التوجيه بتحديد عدد الخطوات المسموح بها على مسار من المصدر إلى الوجهة. يسمح RIP ب 15 جنجل، قبل إعتبار الغاية يتعذر الوصول. بشكل افتراضي، يرسل RIP التحديثات كل 30 ثانية. وباعتباره أحد أقدم بروتوكولات التوجيه، يستخدم RIP عادة في الشبكات التي تستخدم الأجهزة القديمة.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل RIP على RV132W أو RV134W مسحاج تخديد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV132W

- الطراز RV134W

إصدار البرامج

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

تكوين RIP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب وانقر على شبكات > توجيه > RIP.

الخطوة 2. في منطقة الإعدادات الأساسية لبروتوكول معلومات التوجيه (RIP)، انقر على حالة بروتوكول معلومات التوجيه (RIP).

الخطوة 3. أختر إصدار الشق باختيار زر الخيار المناسب.

الخيارات هي:

- RIPv1 — بروتوكول توجيه ملائم لا يدعم تقنيع الشبكة الفرعية متغيرة الطول (VLSM). يستخدم RIPv1 عنوان بث لإرسال إعلانات.

- RIPv2 — بروتوكول توجيه دون فئات يدعم VLSM. يستخدم RIPv2 224.0.0.9 للإرسال المتعدد الدوري.

- افتراضي (إستقبال RIPv1/v2، إرسال RIPv1) — يستلم تحديثات RIPv1 و v2 لكن يرسل تحديثات RIPv1 فقط.

ملاحظة: في هذا المثال، يترك إصدار RIP في الإعداد الافتراضي (إستقبال RIPv1/v2، إرسال RIPv1).

الخطوة 4. (إختياري) في منطقة أعضاء بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)، حدد خانة الاختيار ضمن تمكين بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) على أي من الواجهات المتاحة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين RIP فقط على شبكة VLAN1.

الخطوة 5. (إختياري) تحت مصادقة، انقر على تحرير لتنفيذ إعدادات مصادقة RIP لواجهة.

الخطوة 6. أختر نوع المصادقة بالنقر على زر الراديو المرادف ثم أدخل كلمة المرور.

الخيارات هي:

- none — أختر هذا الخيار لتعطيل المصادقة.

- مصادقة كلمة المرور البسيطة — أختر هذا الخيار لتنفيذ مصادقة كلمة المرور البسيطة. أنت تحتاج أن يدخل الكلمة في الكلمة مجال. يمكن إستخدام كلمة مرور من 1 إلى 16 حرفا مع هذا الإعداد.

- مصادقة MD5 — أختر هذا الخيار لاستخدام طريقة مصادقة MD5.

- معرف مفتاح MD5 — أدخل قيمة من 1 إلى 255. القيمة الافتراضية هي 1.

- مفتاح مصادقة MD5 — أدخل مفتاح مصادقة MD5. يمكن أن يتراوح طول هذا من 1 إلى 64 حرفا.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار مصادقة كلمة المرور البسيطة.

الخطوة 7. طقطقة حفظ.

الخطوة 8. (إختياري) تحت الواجهة الخاملة، حدد خانة الاختيار التي تطابق الواجهة المناسبة. يؤدي هذا إلى إيقاف التحديثات الواردة والصادرة.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت RIP بنجاح على مسحاج تخديدك RV132W أو RV134W.