الهدف

يعين بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP) عناوين IP الديناميكية إلى الأجهزة على شبكة. ثم يقوم بإطلاق هذه العناوين وتجديدها مع مغادرة الأجهزة وإعادة الانضمام إلى الشبكة. يسمح بروتوكول DHCP للكمبيوتر بالانضمام إلى شبكة دون عنوان IP مكون مسبقا ويمكنه دعم عنونة كل من IPv4 و IPv6. يمكن إستخدام معلومات خادم DHCP أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها للعثور على عنوان IP الحالي لجهاز المشكلة وإجراء تغييرات لتحسين الخادم.

يشرح هذا المقال كيفية عرض تفاصيل حالة خادم DHCP ومعلومات العميل على موجهات RV016 أو RV042 أو RV042G أو RV082 VPN.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

معلومات حالة DHCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر DHCP > حالة DHCP. يتم فتح صفحة حالة DHCP:

تحتوي منطقة حالة DHCP على الحقول التالية لكل من IPv4 و IPv6:

· خادم DHCP — عنوان IP الخاص بخادم DHCP.

· عنوان IP الديناميكي المستخدم — عدد عناوين IP الديناميكية المستخدمة.

· عنوان IP الثابت المستخدم — عدد عناوين IP الثابتة المستخدمة. يتم تعيين عناوين IP الثابتة يدويا للجهاز وتظل صالحة حتى يتم تعطيلها. عناوين IP الثابتة ليست خيارا ل IPv6.

· يتوفر بروتوكول DHCP — عدد عناوين IP الديناميكية المتاحة. يتم تعيين عناوين IP الديناميكية تلقائيا من خادم DHCP أو موجه. هذه عناوين مؤقتة سيتم إعادة إستخدامها عند إضافة الأجهزة وإزالتها من الشبكة.

· الإجمالي — إجمالي عدد عناوين IP الديناميكية التي يمكن تعيينها بواسطة خادم DHCP.

الخطوة 2. انقر فوق علامة التبويب المطلوبة في حقل جدول العملاء لعرض جدولي عميل IPv4 و IPv6. يوضح جدول العميل معلومات عميل DHCP الحالية:

· اسم مضيف العميل — الاسم المعين لمضيف عميل.

· عنوان IP — عنوان IP الديناميكي الذي تم تعيينه لمضيف عميل.

· عنوان MAC (IPv4 فقط) — يعرض عنوان MAC الخاص بالعميل.

· وقت إيجار العميل — مقدار الوقت المسموح للعميل بالاتصال بالموجه باستخدام عنوان IP الديناميكي الحالي.

الخطوة 3. (إختياري) لحذف عميل في جدول IPv4، انقر فوق أيقونة الحذف. في حالة حذفه، يتم قطع اتصال العميل.

الخطوة 4. (إختياري) للحصول على أحدث حالة DHCP للموجه، انقر فوق الزر تحديث.