للحصول على فيديو يوضح كيفية تكوين nat واحد إلى واحد، قم بزيارة https://youtu.be/azt7b8hMXHs

الهدف

تقوم ترجمة عنوان الشبكة (NAT) لمرة واحدة إلى واحدة بتعيين عناوين IP المحلية خلف جدار الحماية الخاص بك إلى عناوين IP العالمية. من خلال السماح للأنظمة التي تم تكوينها باستخدام عناوين IP الخاصة خلف جدار حماية بأن تظهر كأنها تحتوي على عناوين IP عامة، يمكن أن تصبح مرئية للشبكات الخارجية ومتاحة للاتصالات الواردة.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين بطاقة واجهة الشبكة (NAT) من واحد إلى واحد على الموجه RV130 و RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

• RV130

• RV130W

إصدار البرامج

· v1.0.1.3

إنشاء NAT واحد إلى واحد

إضافة قاعدة NAT جديدة من واحد إلى واحد

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > من وحدة إلى وحدة تخزين الشبكة (NAT). يتم فتح صفحة من واحد إلى واحد بتنسيق NAT:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة صف لإضافة قاعدة NAT جديدة من واحد إلى واحد.

الخطوة 3. في حقل بداية النطاق الخاص، أدخل بداية عنوان IP لنطاق عنوان IP الخاص (LAN) الذي تريد أن يكون متاحا للشبكات العامة.

ملاحظة: يجب عدم تضمين عنوان IP لشبكة LAN الخاصة بالموجه في النطاق الذي تحدده.ملاحظة:

الخطوة 4. في حقل بداية النطاق العام، أدخل عنوان IP الأولي لنطاق عنوان IP العام (WAN). عادة ما يتم توفير عنوان IP هذا من قبل موفر خدمة الإنترنت. سيتم مطابقة عنوان IP العام الأول الذي تقوم بإدخاله مع أول عنوان IP خاص قمت بإدخاله، وسيقترن عنوان IP العام الثاني بعنوان IP الخاص الثاني، وهكذا.

يجب عدم تضمين عنوان IP لشبكة WAN الخاص بالموجه في النطاق الذي تحدده.ملاحظة:

الخطوة 5. في حقل طول النطاق، أدخل عدد عناوين IP العامة التي يجب تعيينها على العناوين الخاصة، نظرا لنطاقات البداية الخاصة والعامة التي تم إدخالها مسبقا. لا يمكن أن يتجاوز طول النطاق عدد عناوين IP الصالحة. لتعيين عنوان واحد، أدخل "1".

الخطوة 6. في القائمة المنسدلة الخدمة، أختر الخدمة التي سيتم قبولها بواسطة عنوان IP الخاص (LAN) عند إرسال حركة المرور إلى عنوان IP العام المطابق.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تغيير الخدمات المتوفرة في هذا الحقل، فانقر فوق الزر تكوين الخدمات لفتح صفحة إدارة الخدمة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إدارة الخدمة بالمقالات في RV130 و RV130W.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين الخاص بك لقاعدة NAT واحد إلى واحد.

يمكن وضع 10 قواعد كحد أقصى.ملاحظة:

تحرير/حذف قاعدة NAT من واحد إلى واحد

الخطوة 1. حدد خانة (مربعات) الاختيار المتوافقة مع القاعدة (القواعد) المطلوبة التي تريد تحريرها أو حذفها.

الخطوة 2. إذا كنت تريد تحرير القاعدة (القواعد) المحددة، انقر فوق تحرير. إذا كنت ترغب في حذف القاعدة (القواعد) المحددة، انقر فوق حذف. إذا قمت بالنقر فوق حذف، فانتقل إلى الخطوة 4.

سيؤدي النقر فوق ملاحظة:حذف إلى ظهور تحذير يقول إنه يجب النقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

الخطوة 3. إذا نقرت فوق Edit (تحرير)، ستصبح حقول القاعدة (القواعد) التي حددتها متوفرة. قم بإجراء أي تغييرات ضرورية.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات أو حذف القاعدة (القواعد) المحددة.