الهدف

التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP) هي مجموعة من بروتوكولات الشبكة التي تسمح للأجهزة باكتشاف بعضها البعض على الشبكة. ويمكن للأجهزة المكتشفة إنشاء خدمات شبكة لمشاركة البيانات والاتصالات والترفيه. يمكن إستخدام UPnP لإعداد الخدمات العامة على الشبكة. عند تمكين وظيفة UPnP، يمكن لنظام التشغيل الخاص بك إضافة إدخالات إلى جدول إعادة توجيه UPnP أو حذفها.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تمكين UPnP وإدارة جدول إعادة توجيه المنافذ UPnP على موجهات RV320 و RV325.

الأجهزة القابلة للتطبيق

·RV320

·RV325

إصدار البرامج

•1.1.1.19

تمكين UPnP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > عام. تفتح النافذة العامة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل UPnP.

الخطوة 3. طقطقة حفظ.

إدارة جدول إعادة توجيه منفذ UPnP

الخطوة 1. في الشريط الجانبي للأداة المساعدة لتكوين الويب، أختر إعداد > ترجمة عنوان المنفذ. يفتح الأيسر عنوان ترجمة نافذة:

ملاحظة: يمكنك عرض جميع الأجهزة والتطبيقات التي تستخدم بروتوكول UPnP في جدول إعادة توجيه منافذ UPnP. يماثل حقل الخدمة اسم الجهاز أو الخدمة باستخدام UPnP بالإضافة إلى المنافذ المفتوحة. يتوافق حقل الاسم أو عنوان IP مع عنوان IP الذي تم تعيينه للجهاز أو الخدمة. يتوافق حقل الحالة مع ما إذا كان UPnP يتم إستخدامه بواسطة الجهاز أو الخدمة.

الخطوة 2. (إختياري) لحذف إدخال، حدد خانة الاختيار المجاورة للخدمة المطلوبة.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حذف لحذف الخدمة.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.