الهدف

الشبكة الواسعة (WAN) هي شبكة تتكون من شبكات LAN متعددة، مثل الإنترنت. يتم إستخدام منفذ WAN على موجهات VPN من السلسلة RV0XX بشكل عام للاتصال بالإنترنت. تدعم الموجهات من السلسلة RV0XX أنواع اتصال متعددة لمنفذ WAN. يعتمد نوع الاتصال الذي تحتاج إليه على موفر خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

توضح هذه المقالة كيفية تحرير نوع اتصال شبكة WAN على موجهات VPN من السلسلة RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

تحرير اتصال WAN ل IPv4

ملاحظة: لتحرير اتصال شبكة WAN لعناوين IPv6، انتقل إلى قسم IPv6.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر Setup> Network. تظهر صفحة الشبكة:

الخطوة 2. قم بالتمرير إلى قسم إعداد شبكة WAN وانقر فوق أيقونة التكوين لواجهة شبكة WAN المحددة التي تريد تحريرها. تعرض صفحة الشبكة معلومات إضافية:

ملاحظة: الواجهة عبارة عن حقل للقراءة فقط يشير إلى واجهة WAN التي تريد تحريرها.

الخطوة 3. في حقل نوع اتصال شبكة WAN، أختر نوع اتصال الإنترنت الخاص بك:

· الحصول على IP تلقائيا — أختر هذا الخيار إذا قام ISP بتعيين عنوان IP ديناميكيا.

· IP الثابت — أختر هذا الخيار إذا قام مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك بتعيين عنوان IP دائم إلى حسابك.

· PPPoE (بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت) — أختر هذا الخيار إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك يستخدم PPPoE لإنشاء إتصالات الإنترنت (بشكل نموذجي لخطوط DSL).

· PPTP (بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة) — أختر هذا الخيار إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك يستخدم PPTP.

· جسر شفاف — أختر هذا الخيار إذا كنت تستخدم هذا الموجه لتوصيل مقطعين على الشبكة.

الحصول على IP تلقائيا

ملاحظة: مع نوع الاتصال هذا، يقوم مزود خدمة الإنترنت (ISP) بتعيين عنوان IP وعناوين IP الخاصة بخادم DNS لك تلقائيا. الخطوات التالية إختيارية.

الخطوة 1. إذا كنت تعرف عنوان IP الخاص بخادم DNS وتريد تحديد خادم DNS، فحدد إستخدام خانة الاختيار التالية الخاصة بعنوان خادم DNS.

الخطوة 2. أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS في حقل DNS Server (مطلوب) 1.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الثاني في حقل DNS Server 2.

الخطوة 4. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 5. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

IP الثابت

الخطوة 1. أدخل عنوان IP الخارجي لواجهة WAN في حقل تحديد عنوان IP لشبكة WAN. يوفر لك مزود خدمة الإنترنت (ISP) عنوان IP لشبكة WAN.

الخطوة 2. أدخل قناع الشبكة الفرعية لعنوان IP للشبكة الفرعية في حقل قناع الشبكة الفرعية.

الخطوة 3. دخلت العنوان من التقصير مدخل في التقصير مدخل عنوان مجال.

الخطوة 4. أدخل عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال في حقل DNS Server (مطلوب) 1.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال الثانوي، فأدخل عنوان IP في حقل DNS Server 2.

الخطوة 6. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار، قم بإدخال الحجم الأقصى للحزمة بالبايت في الحقل بجانب الحقل اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

PPPoE

الخطوة 1. أدخل اسم المستخدم لحساب ISP الخاص بك في حقل اسم المستخدم.

الخطوة 2. دخلت الكلمة من ك isp حساب في الكلمة مجال.

الخطوة 3. أدخل اسم الخدمة في حقل اسم الخدمة.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي المناسب لاختيار نوع الخدمة.

· الاتصال عند الطلب — ينقطع الاتصال بالإنترنت بعد مرور مقدار معين من عدم النشاط. أدخل فترة زمنية بالدقائق في الحد الأقصى لوقت الخمول الذي يصبح بعدها الاتصال بالإنترنت غير متصل. القيمة الافتراضية هي 5 دقائق.

· البقاء على قيد الحياة — اتصال الإنترنت يعمل دائما. يرسل الموجه حزم البيانات بشكل دوري لضمان الحفاظ على الاتصال دائما. أدخل فترة زمنية بالثواني في حقل فترة إعادة الطلب التي سينتظرها الموجه قبل أن يرسل حزمة بيانات أخرى.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت تريد تحديد عنوان IP الخاص بخادم DNS، حدد خانة الاختيار إستخدام عنوان خادم DNS التالي. إذا لم تكن ترغب في تحديد عنوان IP الخاص بخادم DNS، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 6. أدخل عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال في حقل DNS Server (مطلوب) 1.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال الثانوي، فأدخل عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال الثانوي في حقل DNS Server 2.

الخطوة 8. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 9. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

PPTP

الخطوة 1. أدخل عنوان IP الخارجي لواجهة WAN في حقل تحديد عنوان IP لشبكة WAN. يوفر لك مزود خدمة الإنترنت (ISP) عنوان IP لشبكة WAN.

الخطوة 2. أدخل قناع الشبكة الفرعية لعنوان IP للشبكة الفرعية في حقل قناع الشبكة الفرعية.

الخطوة 3. دخلت العنوان من التقصير مدخل في التقصير مدخل عنوان مجال.

الخطوة 4. أدخل اسم المستخدم لحساب ISP الخاص بك في حقل اسم المستخدم.

الخطوة 5. دخلت الكلمة من ك isp حساب في الكلمة مجال.

الخطوة 6. انقر فوق الزر التبادلي المناسب لاختيار نوع الخدمة.

· الاتصال عند الطلب — ينقطع الاتصال بالإنترنت بعد مرور مقدار معين من عدم النشاط. أدخل فترة زمنية بالدقائق في الحد الأقصى لوقت الخمول الذي يصبح بعدها الاتصال بالإنترنت غير متصل. القيمة الافتراضية هي 5 دقائق.

· البقاء على قيد الحياة — اتصال الإنترنت يعمل دائما. يرسل الموجه حزم البيانات بشكل دوري لضمان الحفاظ على الاتصال دائما. أدخل فترة زمنية بالثواني في حقل فترة إعادة الطلب التي سينتظرها الموجه قبل أن يرسل حزمة بيانات أخرى.

الخطوة 7. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 8. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

جسر شفاف

الخطوة 1. أدخل عنوان IP الخارجي لواجهة WAN في حقل تحديد عنوان IP لشبكة WAN. يوفر لك مزود خدمة الإنترنت (ISP) عنوان IP لشبكة WAN.

الخطوة 2. أدخل قناع الشبكة الفرعية لعنوان IP للشبكة الفرعية في حقل قناع الشبكة الفرعية.

الخطوة 3. دخلت العنوان من التقصير مدخل في التقصير مدخل عنوان مجال.

الخطوة 4. أدخل عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال في حقل DNS Server (مطلوب) 1.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال الثانوي، فأدخل عنوان IP في حقل DNS Server 2.

الخطوة 6. أدخل نطاق عنوان IP لعنوان الشبكة المحلية (LAN) الداخلية في حقل نطاق IP للشبكة المحلية الداخلية.

الخطوة 7. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 8. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

تحرير اتصال WAN ل IPv6

ملاحظة: يجب تمكين IP ثنائي المكدس في منطقة وضع IP لتكوين IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إعداد > الشبكة. يتم فتح صفحة الشبكة:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم إعداد شبكة WAN وانقر فوق علامة التبويب IPv6.

الخطوة 3. انقر فوق رمز التكوين لواجهة WAN المحددة التي تريد تحريرها. تعرض صفحة الشبكة معلومات إضافية:

ملاحظة: الواجهة هي حقل قراءة فقط يشير إلى واجهة WAN التي تريد تحريرها.

الخطوة 4. في حقل نوع اتصال شبكة WAN، أختر نوع اتصال الإنترنت الخاص بك:

· الحصول على IP تلقائيا — أختر هذا الخيار إذا قام ISP لديك بتعيين عنوان IP بشكل ديناميكي.

· IP الثابت — أختر هذا الخيار إذا قام مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك بتعيين عنوان IP دائم إلى حسابك.

· PPPoE (بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت) — أختر هذا الخيار إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك يستخدم PPPoE لإنشاء إتصالات الإنترنت (بشكل نموذجي لخطوط DSL).

الحصول على IP تلقائيا

ملاحظة: مع نوع الاتصال هذا، يقوم مزود خدمة الإنترنت (ISP) بتعيين عنوان IP وعناوين IP الخاصة بخادم DNS لك تلقائيا. الخطوات التالية إختيارية.

الخطوة 1. إذا كنت تعرف عنوان IP الخاص بخادم DNS وتريد تحديد خادم DNS، فحدد إستخدام خانة الاختيار التالية الخاصة بعنوان خادم DNS.

الخطوة 2. أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS في حقل DNS Server (مطلوب) 1.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الثاني في حقل DNS Server 2.

الخطوة 4. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت تريد تمكين IPv6 من عملية عميل DHCP، فتحقق من تمكين خانة الاختيار DHCP-PD. ويتم إستخدامها إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) قادرا على إرسال بادئة LAN عبر DHCPv6.

الخطوة 6. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP لشبكة LAN، فأدخل بادئة IPv6 لشبكة LAN في حقل عنوان IPv6 لشبكة LAN.

الخطوة 7. انقر على Saveto احفظ الإعدادات.

IP الثابت

الخطوة 1. أدخل عنوان IP الخارجي لواجهة WAN في حقل تحديد عنوان IP لشبكة WAN. يوفر لك مزود خدمة الإنترنت (ISP) عنوان IP لشبكة WAN.

الخطوة 2. دخلت البادئة ل ال wan عنوان في البادئة طول مجال.

الخطوة 3. دخلت العنوان من التقصير مدخل في التقصير مدخل عنوان مجال.

الخطوة 4. أدخل عنوان IP الخاص بخادم المجال في حقل خادم المجال (مطلوب) 1.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP الخاص بخادم اسم المجال الثانوي، فأدخل عنوان IP في حقل DNS Server 2.

الخطوة 6. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP لشبكة LAN، فأدخل بادئة IPv6 لشبكة LAN في حقل عنوان IPv6 لشبكة LAN.

الخطوة 8. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

PPPoE

الخطوة 1. أدخل اسم المستخدم لحساب ISP الخاص بك في حقل اسم المستخدم.

الخطوة 2. دخلت الكلمة من ك isp حساب في الكلمة مجال.

الخطوة 3. أدخل اسم الخدمة في حقل اسم الخدمة.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي المناسب لاختيار نوع الخدمة.

· الاتصال عند الطلب — ينقطع الاتصال بالإنترنت بعد مرور مقدار معين من عدم النشاط. أدخل فترة زمنية بالدقائق في الحد الأقصى لوقت الخمول الذي يصبح بعدها الاتصال بالإنترنت غير متصل. القيمة الافتراضية هي 5 دقائق.

· البقاء على قيد الحياة — اتصال الإنترنت يعمل دائما. يرسل الموجه حزم البيانات بشكل دوري لضمان الحفاظ على الاتصال دائما. أدخل فترة زمنية بالثواني في حقل فترة إعادة الطلب التي سينتظرها الموجه قبل أن يرسل حزمة بيانات أخرى.

الخطوة 5. انقر على زر الخيار المناسب لاختيار حجم وحدة الإرسال لاتصال WAN. تشير MTU (وحدة الإرسال القصوى) إلى الحد الأقصى لحجم الحزمة التي يمكن أن تنتقل عبر الشبكة.

· تلقائي — يحدد تلقائيا حجم حزمة الإرسال وفقا للشبكة.

· يدوي — حدد حجم حزمة الإرسال يدويا. إذا أخترت هذا الخيار قم بإدخال أقصى حجم للحزمة بالبايت في الحقل بجانب اليدوي. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت.

الخطوة 6. (إختياري) إذا كنت تريد تمكين IPv6 من عملية عميل DHCP، فتحقق من خانة الاختيار enable DHCP-PD. قد يستخدم ISP الخاص بك DHCP-PD لإرسال بادئات LAN عبر DHCPv6.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كنت تعرف عنوان IP لشبكة LAN، فأدخل بادئة IPv6 لشبكة LAN في حقل عنوان IPv6 لشبكة LAN.

الخطوة 8. انقر حفظ لحفظ الإعدادات.