الهدف

يتم إستخدام إعادة توجيه المنفذ لإعادة توجيه الحزم المرسلة عبر الإنترنت من منفذ واحد على شبكة WAN إلى منفذ مختلف على شبكة LAN. تكون هذه الميزة مفيدة لأن الحزم لها مسارات واضحة إلى الوجهة المقصودة. يعد إطلاق نطاق المنفذ هو إعادة توجيه المنفذ الديناميكي. عندما يفتح مضيف يربط إلى ال CVR100W منفذ المشغل أن يكون شكلت في مدى أيسر يطلق قاعدة، ال CVR100W يرسل ال يشكل ميناء إلى المضيف. بمجرد إغلاق المنافذ التي تم تشغيلها بواسطة المضيف، يقوم CVR100W بإغلاق المنافذ التي تمت إعادة توجيهها. يطلق ميناء فقط يفتح ميناء عندما هم يكون أطلقت. وهذا يجعلها أكثر أمانا مقارنة بإعادة توجيه المنفذ الواحد وإعادة توجيه نطاق المنفذ.  لا تتطلب قاعدة الإطلاق عنوان IP لأن أي جهاز كمبيوتر متصل ب CVR100W يمكن أن يستخدم القاعدة، ومع ذلك يمكن إستخدام القاعدة بواسطة جهاز كمبيوتر واحد فقط في أي وقت.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين نطاق المنفذ الذي يتم تحميله على موجه VPN CVR100W.

لتكوين إعادة توجيه المنفذ الواحد ارجع إلى المقالة إعادة توجيه المنفذ الواحد على موجه VPN CVR100W. لتكوين إعادة توجيه نطاق المنفذ، ارجع إلى المقالة إعادة توجيه نطاق المنفذ على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

مدى المنفذ يطلق تشكيل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إطلاق نطاق المنفذ. تظهر صفحة الإطلاق لنطاق المنفذ:

الخطوة 2. دخلت في الخدمة إسم مجال أن أنت تريد أن يشكل ميناء ل.

الخطوة 3. في حقول "النطاق المحفز"، أدخل نطاق المنافذ التي ستقوم بتشغيل القاعدة.

الخطوة 4. في حقول النطاق المعاد توجيهه، أدخل نطاق المنافذ التي سيتم إعادة توجيهها عند تشغيل القاعدة.

الخطوة 5. حدد تمكين لتمكين القاعدة التي تم تكوينها.

الخطوة 6. طقطقة حفظ.