الهدف

يتم إستخدام إعادة توجيه المنفذ لإعادة توجيه الحزم المرسلة عبر الإنترنت. تكون هذه الميزة مفيدة لأن الحزم لها مسارات واضحة إلى الوجهة المقصودة. يتم إستخدام إعادة توجيه نطاق المنفذ لفتح نطاق من المنافذ. كما تعتبر إعادة توجيه نطاق المنفذ إعادة توجيه منفذ ثابت. إعادة توجيه المنفذ الثابت يمكن أن تزيد من مخاطر الأمان لأن المنافذ التي تم تكوينها مفتوحة دائما.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعادة توجيه نطاق المنفذ على موجه VPN CVR100W.

لتكوين إعادة توجيه المنفذ الواحد، ارجع إلى المقالة إعادة توجيه المنفذ الواحد على موجه VPN CVR100W. لتكوين مدى المنفذ الذي يتم تحميله، ارجع إلى المقالة نطاق المنفذ الذي يتم تحميله على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

تكوين إعادة توجيه نطاق المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إعادة توجيه نطاق المنفذ. تظهر صفحة إعادة توجيه نطاق المنفذ:

الخطوة 2. في حقل اسم الخدمة، أدخل اسما لتعريف الخدمة.

الخطوة 3. في حقل البدء، أدخل المنفذ الذي يبدأ نطاق المنافذ التي سيتم إعادة توجيهها.

الخطوة 4. في حقل النهاية، أدخل المنفذ الذي ينهي نطاق المنافذ التي سيتم إعادة توجيهها.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة للبروتوكول أختر بروتوكول النقل الذي يتم إستخدامه بواسطة الخدمة.

· بروتوكول TCP — يستخدم هذا الخيار بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP). بروتوكول TCP هو بروتوكول نقل يوفر الموثوقية مقارنة بالسرعة.

· UDP — يستخدم هذا الخيار بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP). UDP هو بروتوكول نقل يوفر السرعة فوق الموثوقية الكاملة.

· TCP و UDP — يستخدم هذا الخيار كلا من TCP و UDP.

الخطوة 6. في حقل عنوان IP، أدخل عنوان IP للمضيف الذي يستقبل حركة مرور IP. هذه هي حركة المرور التي تمت إعادة توجيهها إلى الموجه.

الخطوة 7. حدد تمكين لتمكين القاعدة التي تم تكوينها.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.