الهدف

Secure Shell (SSH) هو برنامج يسمح للمستخدم بتسجيل الدخول إلى كمبيوتر آخر عبر الشبكة. باستخدام بروتوكول SSH، يمكن تنفيذ الأوامر على جهاز بعيد، بالإضافة إلى القدرة على نقل الملفات من جهاز إلى آخر. يوفر بروتوكول طبقة الأمان (SSH) ميزات أمان قوية توفر مصادقة قوية ونقل بيانات آمن عبر قنوات غير آمنة.

تساعد هذه المقالة في شرح كيفية إدارة SSH عن بعد على موجه VPN RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

تمكين الوصول إلى SSH عن بعد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > الإدارة عن بعد > SSH. تظهر صفحة الوصول إلى الدعم عن بعد:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين الدعم عن بعد. يقوم هذا بتنشيط الوصول عن بعد إلى SSH.

الخطوة 3. أدخل رقم المنفذ في حقل منفذ الوصول. غالبا ما تعمل جميع خوادم SSH على المنفذ 22. يوصى باستخدام هذا المنفذ لتجنب أي مشاكل في الوصول.

الخطوة 4. أدخل كلمة مرور في حقل كلمة مرور الدعم عن بعد لتأمين الشبكة بشكل إضافي. وهذا يوفر المصادقة، قبل الوصول.

ملاحظة: تنتهي صلاحية كلمة المرور المختارة بعد ساعة من إنشائها. ما إن يقع هذا، كلمة جديد ينبغي كنت خلقت.

خطوة 5. (إختياري) فحصت العرض كلمة تدقيق صندوق أن يكشف الكلمة يدخل.

ملاحظة: يمثل العداد الموجود على يمين حقل كلمة المرور قوة كلمة المرور المختارة. يوفر المزيج المجمع من الحروف الكبيرة، الحروف الصغيرة، والرموز أقوى مجموعات كلمات المرور.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق تجميع معلومات حالة الجهاز لتنزيل معلومات حالة ملف يشرح تفاصيل الجهاز. يمكن إستخدام هذا الملف لأغراض تصحيح الأخطاء.

الخطوة 7. انقر على حفظ لتطبيق الإعدادات.