الهدف

السجل هو مجموعة من الرسائل التي تصف أحداث النظام. توفر السجلات للمسؤول تنبيها عندما لا تعمل ميزة بشكل صحيح، مما يسمح للمسؤول باتخاذ إجراء. أحد السجلات التي يمكن ل RV315W إنشاؤها هو سجل جدار حماية. يقوم جدار الحماية بإنشاء جسر بين شبكة داخلية آمنة وشبكة خارجية غير آمنة ويتحكم في تحليل حركة مرور بيانات الشبكة الواردة والصادرة لحزم البيانات. يشرح هذا المقال كيفية تكوين سجلات جدار الحماية على موجه VPN RV315W.

تحتوي المقالات التالية على مزيد من المعلومات حول تسجيل النظام على RV315W.

· لعرض السجلات محليا على الطراز RV315W، ارجع إلى مقالة عرض السجلات على الموجه VPN طراز RV315W.

· لتكوين السجلات التي يتم إنشاؤها على RV315W، ارجع إلى مقالة تسهيلات السجل على موجه VPN RV315W.

· لتكوين إعدادات السجل للتخزين المحلي و USB والبريد الإلكتروني و syslog، ارجع إلى إعدادات السجل في مقالة موجه VPN RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

سجلات الجدار الناري

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > تسجيل الدخول > سجلات جدار الحماية. يتم فتح صفحة سجلات جدار الحماية:

الخطوة 2. في حقل سجلات جدار الحماية، انقر فوق زر تمكين الراديو للسماح ل RV315W بإنشاء سجلات جدار الحماية.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة "سجل مستوى الخطورة"، أختر مستوى خطورة السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة RV315W. يتم طلب القائمة من الأعلى خطورة إلى الأدنى خطورة:

· حالة الطوارئ — إنشاء سجل عندما يكون جدار الحماية في الجهاز في حالة طارئة بسبب وقوع هجوم.

· هام — إنشاء سجل عندما يكون جدار الحماية في الجهاز في حالة حرجة بسبب حدوث هجوم.

· خطأ — إنشاء سجل عندما يكون لجدار الحماية في الجهاز خطأ.

· تحذير — إنشاء سجل عندما يكتشف جدار الحماية في الجهاز وجود مشكلة محتملة.

· إعلام — يرسل سجلا عندما يكون لجدار الحماية في الجهاز إعلام بالحالة.

· معلومات — يرسل سجلا حول حالة جدار الحماية في الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — إنشاء سجل دخول إلى الجهاز لتحليل المشكلات المحتملة التي يمكن أن يكون بها جدار الحماية وحلها.

ملاحظة: عند إختيار مستوى الخطورة من القائمة المنسدلة، يستقبل المسؤول السجل الذي يتم إنشاؤه لذلك الحدث بالإضافة إلى الأحداث التي تحتوي على مستوى خطورة أعلى في القائمة. على سبيل المثال، عند إختيار خطأ، يقوم RV315W بإنشاء سجلات الأخطاء والحالات الحرجة والطوارئ.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار لفئة السجل التي يجب أن يقوم RV315W بإنشاء سجل من منطقة فئة السجل. هناك فئتان محتملتان:

· SPI — أدخل كمية الأحداث التي يجب تسجيلها لكل سجل لكل فئة من فئات سجل SPI. يتم إستخدام واجهة حزمة النظام (SPI) لإرسال الحزم من خلال قناة معينة. يستخدم هذا التوزيع إطارات وواجهات مختلفة.

· هجوم رفض الخدمة (DoS) — أدخل كمية الأحداث التي يجب تسجيلها لكل سجل لكل فئة من فئات سجل هجوم رفض الخدمة (DoS). يتم إستخدام رفض الخدمة (DoS) لحماية الشبكة من هجوم رفض الخدمة الموزع (DDoS). تهدف هجمات رفض الخدمة (DDoS) إلى إغراق الشبكة إلى النقطة التي تصبح فيها موارد الشبكة غير متوفرة.

الخطوة 5. طقطقة حفظ.