الهدف

السجل هو مجموعة من الرسائل التي تصف أحداث النظام. يحتوي كل حدث نظام على مستويات خطورة مختلفة. يمكن حفظ السجلات محليا على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة الفلاش الخاصة بالجهاز أو على خادم سجل بعيد أو منفذ USB أو إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني. توفر السجلات للمسؤول تنبيها عندما لا تعمل ميزة بشكل صحيح، مما يسمح للمسؤول باتخاذ إجراء لتصحيحها. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات السجل على موجه VPN RV315W.

تحتوي المقالات التالية على مزيد من المعلومات حول تسجيل النظام على RV315W.

· لعرض السجلات محليا على الطراز RV315W، ارجع إلى مقالة عرض السجلات على الموجه VPN طراز RV315W.

· لتكوين السجلات التي يتم إنشاؤها على RV315W، ارجع إلى مقالة تسهيلات السجل على موجه VPN RV315W.

· لتكوين السجل لأحداث جدار الحماية، ارجع إلى سجلات جدار الحماية على مقالة موجه VPN RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

إعدادات السجل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > تسجيل الدخول > إعدادات السجل. يتم فتح صفحة إعدادات السجل:

محلي

يتم إستخدام منطقة السجل المحلي للمسؤول لتحديد حجم المخزن المؤقت للسجلات التي يتم تخزينها محليا على RV315W.

الخطوة 1. أدخل الحجم (في KiloBytes) الذي يحتوي عليه المخزن المؤقت المحلي للسجلات في حقل حجم المخزن المؤقت للسجل. يحدد حجم المخزن المؤقت عدد السجلات التي يمكن حفظها محليا على الطراز RV315W.

الخطوة 2. طقطقة حفظ.

USB

يتم إستخدام منطقة سجل USB لحفظ السجلات على جهاز تخزين خارجي.

الخطوة 1. أدخل اسما لسجل الملفات في الحقل اسم الملف.

الخطوة 2. أدخل الحد الأقصى لمقدار سجلات النظام للملف الموجود في حقل حجم السجل.

الخطوة 3. طقطقة حفظ.

خادم Syslog

يمكن لخادم syslog فصل البرنامج الذي يقوم بإنشاء الرسائل من النظام الذي يقوم بتخزينها وتحليلها. يعمل هذا على توفير موارد الطراز RV315W.

الخطوة 1. دخلت العنوان من ال syslog نادل في العنوان مجال.

الخطوة 2.أدخل المنفذ المستخدم للاتصال بخادم syslog في حقل المنفذ.

الخطوة 3. طقطقة حفظ.

إعلام البريد الإلكتروني

يتم إستخدام قسم "إعلام البريد الإلكتروني" لإرسال السجلات إلى بريد إلكتروني، حيث يمكن للمسؤول تحليلها.

الخطوة 1. أدخل البريد الإلكتروني لمرسل السجلات الموجودة في حقل الخادم.

الخطوة 2. أدخل البريد الإلكتروني الخاص بمتلقي السجلات الموجودة في حقل المتلقي.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP الخاص بخادم SMTP في حقل خادم SMTP. يتم إستخدام خادم بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) لتخزين رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها الأجهزة المضيفة والتحكم فيها وإعادة توجيهها.

الخطوة 4. أدخل رقم المنفذ الذي يستخدمه خادم SMTP في حقل منفذ SMTP.

الخطوة 5. في حقل موضوع البريد، أدخل موضوع البريد الإلكتروني الذي يتم عرضه عند إرسال البريد الإلكتروني.

الخطوة 6. في حقل عدد السجلات، أدخل عدد السجلات التي يتضمنها البريد الإلكتروني.

الخطوة 7. في حقل الفاصل الزمني، أدخل التردد الذي يتم إرسال السجلات عنده. هذه المرة معطاة بالدقائق.

الخطوة 8. في حقل اسم المستخدم، أدخل اسم المستخدم المستخدم المستخدم للوصول إلى خادم SMTP.

الخطوة 9. في حقل كلمة المرور، أدخل كلمة المرور المستخدمة لمصادقة الوصول إلى خادم SMTP.

الخطوة 10. طقطقة حفظ.