الهدف

تسمح السجلات بالتقاط مجموعة متنوعة من الأحداث وتسجيلها للمراجعة. لمسؤولي الشبكة، يمكن أن يكون إستخدام مرافق السجل طريقة بسيطة لإدارة حالات الشبكة. يمكن حفظ هذه السجلات محليا أو حفظها في جهاز USB أو إرسالها إلى خادم syslog أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان محدد. يمكن إستخدام السجلات لإخطارك عند حدوث حدث ذي أهمية على الطراز RV315W.

تساعد هذه المقالة في شرح كيفية تكوين تسهيلات السجل على موجه VPN RV315W.

تحتوي المقالات التالية على مزيد من المعلومات حول تسجيل النظام على RV315W.

· لعرض السجلات محليا على الطراز RV315W، ارجع إلى مقالة عرض السجلات على الموجه VPN طراز RV315W.

· لتكوين إعدادات السجل للتخزين المحلي و USB والبريد الإلكتروني و syslog، ارجع إلى إعدادات السجل في مقالة موجه VPN RV315W.

· لتكوين سجلات أحداث جدار الحماية، ارجع إلى سجلات جدار الحماية على مقالة موجه VPN RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

تسجيل المنشآت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > السجلات > مرافق السجل. يتم فتح صفحة تسهيلات السجل:

الخطوة 2. انقر زر تمكين الخيار في حقل الحالة. لاستخدام صفحة مرافق السجل، يجب تعيين الحالة للتمكين.

ملاحظة: للتحقق من خانات الاختيار الخاصة بعمود بأكمله، حدد خانة الاختيار العليا الخاصة بالعمود.

الخطوة 3. لاستخدام السجلات، حدد خانة الاختيار سجل لكل مرفق.

· kernel — النواة هي جزء من نظام التشغيل الذي يسمح بالوصول إلى موارد النظام.

· النظام — يعد النظام نواة kernel بالإضافة إلى التطبيقات التي تمكن المستخدمين من تغيير إعدادات الجهاز.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة "الخطورة"، أختر الإعداد المناسب. تختلف مستويات التأمين من حيث الأهمية، وبمجرد إختيار إعداد ذلك المستوى، يتم تسجيل المستويات التي فوقه في السجل.

· حالة الطوارئ — يتم حجز مستوى الخطورة هذا للأخطاء التي تترك النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه — يتم حجز مستوى الخطورة هذا للأخطاء التي تتطلب إجراء فوريا.

· هام — تم حجز مستوى الخطورة هذا للأخطاء الهامة ويجب معالجتها.

· خطأ — تم حجز مستوى الخطورة هذا لشروط الخطأ.

· تحذير — تم حجز مستوى الخطورة هذا لشروط التحذير.

· إعلام — يتم حجز مستوى الخطورة هذا للظروف العادية، ولكن ذات الأهمية.

· معلومات — مستوى الخطورة هذا محجوز للرسائل المعلوماتية فقط.

· تصحيح الأخطاء — مستوى الخطورة هذا محجوز لتصحيح الرسائل.

الخطوة 5. حدد خانات الاختيار المطلوبة إلى حيث يتم إرسال السجلات.

· محلي — يعمل هذا الخيار على حفظ السجلات محليا على الطراز RV315W.

· USB — يعمل هذا الخيار على حفظ السجلات في جهاز USB.

· إعلام بالبريد الإلكتروني — يرسل هذا الخيار السجلات إلى عنوان بريد إلكتروني.

· Syslog Server — يرسل هذا الخيار السجلات إلى خادم syslog.

الخطوة 6. انقر على حفظ لتطبيق الإعدادات.